Copyright: Intel(R) PROSet Help Version 6.2.0.3
Citation: Copyright (C) Intel Corporation 2001. All rights reserved.


测试电缆

当在“网络部件树”中选定的适配器属于以下二者之一时，“一般”选项卡中出现“测试电缆”按钮。

•	没有网络链接的、基于 82550 的英特尔(R) PRO/100 S 服务器或台式机适配器

•	英特尔(R) PRO/1000 适配器

要对英特尔 PRO/100 适配器运行电缆测试

在“一般”选项卡中, 单击测试电缆。测试过程可能要数分钟才能完成。

测试结果显示在“故障排除”选项卡中。

要对英特尔 PRO/1000 适配器运行电缆测试

使用“电缆测试”功能之前，验证适配器正以 1000Mbps 的速度运行。虽然当适配器以 100Mbps 的速度运行时也可以使用“电缆测试”，有些信息可能不准确或这缺如。

在“一般”选项卡中, 单击测试电缆。测试过程可能要数分钟才能完成。

测试结果出现在“电缆测试结果”对话框中。以下信息出现：

电缆长度：显示适配器与其链接伙伴之间的电缆的大略长度。如果报告的电缆长度与实际电缆长度不同，可能表明电缆有破损。精确度可相差达 30 英尺。

极性：确定以太网电缆中大发送和接收双绞线的 +/- 特性。如果这些属性的设置不正确，适配器将自动纠正并报告错误。

本地接收方状态：确定适配器上的电缆连接器是否足以处理网络通信量。如果本地状态测试失败，检查连接器有无损坏或接线错误。

远程接收方状态：链接伙伴的电缆连接器通过或未通过该组可操作性测试。如果远程状态测试失败，检查连接器有无损坏或接线错误。

接收错误计数：当适配器检测到线路上有不可识别的传输时发生接收错误。
当适配器与网络建立通信（将电缆连接至适配器或重新启动计算机）时，或者当适配器在自动协商之后重新启动时，“接收错误”计数自然增量。如果“接收错误”计数在五分钟内达到将近 65,000，链接质量有问题。要解决链接质量问题，尝试重新连接电缆，或者另用一条电缆。

空闲错误计数：当适配器从线路上接收到不可识别的传输时“空闲错误”增量。与接收错误不同，闲置错误是在适配器不主动接收数据包时发生的。
当适配器与网络建立通讯（将电缆连至适配器或重新启动计算机）时，或当适配器在自动协商后重新启动时，自然发生闲置错误计数。如果闲置错误计数在 1 分钟内达到 255，链接质量有问题。要解决链接质量问题，尝试重新连接电缆，或换用另一根电缆。

MDI/MDI-X 状态：确定连接至适配器的电缆是直通（MDI）还是交叉（MDI-X）配置。将系统连接至交换器或集线器时使用 MDI；连接两个系统时使用 MDI-X。

注意:“电缆测试结果”对话框中的信息随适配器的类型而不同。


法律

�¨R）2002年英特尔有限公司版权所有。保留所有权利。

Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR   97124-6497  USA

英特尔公司对本文档的错误和遗漏不负任何责任。英特尔也不承诺对本文所含信息进行更新。

* 其它名称和品牌可能由他方声称为其财产。


PRO/1000 服务器适配器的高级设置

“高级”选项卡中列出的设置让您可自定义适配器如何处理 QoS 数据包标记、巨帧、分载及其他功能。下列功能不一定全有，这取决于您运行的操作系统及安装的特定适配器。

高级设置

适应性帧间距调整

补偿网络上过多的以太网数据包碰撞。默认设置为 0，即禁用此设置。

建议设置（1）可动态适应网络通信条件，对大多数计算机和网络是最佳设置。只有当设置值为 1 时此动态模式才活动。然而，在一些少见场合，手控设置间距值可能会获得更好性能。设置一个值即强制在数据包之间保持静态间隔。

增大此值即增加被传输的数据包之间的延迟。

支持的适配器	所有
默认	0: 禁用
范围	0-255

适应性链接响应

当适配器的电缆连接断开时，跳过要求网络连接的启动常规，从而加快系统启动过程。这将显著减少计算机启动所需的时间量。

如果“英特尔以太网控制器”的“适应性链接响应”被启用，而网络电缆未连接至 RJ-45 端口，则网络连接将被禁用。“设备管理器”中的网络连接旁会出现一个黄颜色的警告图标。

若要重新启用网络连接，将网络电缆连接到 RJ-45 端口上，然后重新启动计算机。

支持的适配器	并非每一种型号的适配器都具备。
默认	关
推荐	开
范围	开、关
注意:当系统中有一个无线适配器活动时，“适应性链路响应”(ALR) 无功能。

接合缓冲区

通过自定义“接合缓冲区”的数目来优化传输性能。“接合缓冲区”使适配器能将数据片断连接起来然后再作为数据包发送。

“接合缓冲区”设置必须配置成与“传输描述符”协作。“接合缓冲区”设置应当是“传输描述符”的 30 - 50%。如果未将“接合缓冲区”设置修改来配合“传输描述符”设置，传输性能也许不能提高。

在 Windows 4.0 计算机上，“接合缓冲区”设置显著提高传输性能。在 Windows 98 和 Windows 2000 计算机上，它也提高传输性能。

支持的适配器	所有
默认	128
范围	16-768

启用 PME

在使用旧式“高级电源管理”（APM）实施的计算机上，启用或禁用适配器的“唤醒”能力。“唤醒”功能使适配器在接收到某些类型的数据包时（如 ARP 数据包）脱离待命或断电状态。

•	禁用此功能将在使用旧式高级电源管理实施的计算机上禁用所有“唤醒”设置

•	启用此功能允许适配器响应“唤醒”信号。要配置适配器响应特定类型的数据包，参阅本主题下文“唤醒”设置信息。

•	“硬件默认”值强制适配器根据系统硬件来配置“唤醒”能力。

•	“无行动”值让适配器使用操作系统默认值。

如果要禁用所有“唤醒”设置，将此功能设为禁用。否则，将此功能设为“无行动”。

支持的适配器	基于 82559 的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	禁用
范围	启用、禁用

快速传输完成

在将数据包发送至网络之前清理“传输描述符”以便重新使用。

•	禁用“快速传输完成”时，适配器必须等待数据包被发送之后，才能重新使用“传输描述符”。

•	启用“快速传输完成”时，适配器可马上重新使用“传输描述符”，使适配器能提高传输性能。

支持的适配器	基于 82543 和 82544 的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	开
范围	开、关
流程控制

启用适配器以发送或接收流量控制帧。传输路径暂停的时间长度在接收到的流量控制帧中指定。这些设置可防止数据包丢失，从而精确调整网络性能。

支持的适配器	基于 82542 的适配器，仅用于传输。基于 82540、82543 和 82544 的适配器，用于传输和接收。 查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	已启用
范围	关闭、响应、生成、生成和响应、硬件默认值
巨帧

注意:巨帧仅在 1000 Mbps 时受支持。以 10 或 100 Mbps 使用巨帧将导致性能变差或链接丢失。

启用或禁用“巨帧”功能。“巨帧”可在每一个帧中放入更多数据以减少发送的帧数，从而提高吞吐量并减少 CPU 利用。标准以太网的帧大小为 1514 字节，而“巨帧”可容纳 4088、9014 或 16128 字节。

只有在整个网络上的设备都支持“巨帧”且配置为使用相同的帧大小时，才启用“巨帧”。在其他网络设备上设置“巨帧”时，应明白网络设备对“巨帧”大小的计算不相同。有些设备将数据包头的信息包括在帧大小中，有些不包括。英特尔适配器不将数据包头的信息包括在帧大小中。

欲获得更多信息，参阅巨帧主题。

支持的适配器	所有
默认	禁用
范围	禁用（1514）、4088、9014 和 16128 字节。（将交换器设高 4 字节用于 CRC；如果使用 VLAN，再加 4 字节）。  注意:可在 Windows 注册表中使用 MaxFrameSize 参数设置 1514-16128 范围内的值。
本地管理的地址

覆盖适配器的 MAC 地址。要输入新的网络地址，在“数值”框中键入 12 个十六进制数字。

支持的适配器	所有
默认	无
范围	0000 0000 0001 - FFFF FFFF FFFD 例外： • 不要使用多点传输地址（高位字节的最低位 = 1）。  • 不要使用全 0 或全 F。 “不存在”设置：返回到适配器的原始网络地址。
注意:在一个组中，Intel(R) PROSet II使用下列之一：

•	如果该组配置了 LAA，使用 LAA，或者

•	如果该组未配置 LAA，使用主适配器的永久 MAC 地址

如果一个适配器是组中的主适配器，而且该组配置了 LAA，Intel PROSet II 不使用该适配器的 LAA。

Windows 98SE 用户:

如果在使用手动分配的地址以后要使用默认地址，进行以下操作之一：

•	在“网络属性”对话框的高级选项卡中，选择本地管理的地址并将其值更改为 0。单击“确定”以应用设置。

•	在 Intel PROSet II 中，单击高级选项卡，然后单击还原默认值或清除“值”字段中的所有字符。单击确定应用设置。

记录链接状态事件

本设置用于启用／禁用对链接状态更改的记录。如果设置为打开，有链接更改事件或无链接更改事件会生成一个消息，显示在系统事件记录器上的。管理员从系统事件记录器上查看事件消息。

将记录以下事件。

LINK_UP_CHANGE

LINK_DOWN_CHANGE

LINK_DUPLEX_MISMATCH

支持的适配器	所有
默认	启用
范围	启用，禁用
分载接收 TCP 校验和

启用适配器验证进来的数据包的 TCP 或 UDP 校验和。

•	禁用“分载”时，操作系统验证 TCP 校验和。

•	启用“分载”时，适配器为操作系统完成验证。

此功能提高接收性能，减少 CPU 使用。

支持的操作系统	• Windows XP* • Windows 2000 • Windows 98 不支持分载。
支持的适配器	基于 82559 的及以后的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	• Windows* XP：开 • Windows 2000：关
范围	开、关
分载 TCP 分段

启用适配器硬件以将数据分段成有效的以太网帧。

•	禁用“TCP 分段”时，操作系统软件先将数据分段，然后发送给适配器进行传输。

•	启用“TCP 分段”时，适配器将数据分段成帧，

由于适配器硬件完成数据分段的速度比操作系统软件快得多，此功能大大提高传输性能。此外，适配器消耗的 CPU 资源较少。

支持的操作系统	Windows XP
支持的适配器	基于 82544 的。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	1
范围	0 = 不要广告此功能；1 = 广告此功能。
分载传输 IP 校验和

启用适配器验证外送数据包的 IP 校验和。

•	禁用“分载”时，操作系统验证 IP 校验和。

•	启用“分载”时，适配器为操作系统完成验证。

此功能提高 IP 传输性能，减少 CPU 使用。

支持的操作系统	• Windows XP* • Windows 2000 • Windows 98 不支持分载。
支持的适配器	基于 82559 的及以后的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	开
范围	开、关
分载传输 TCP 校验和

启用适配器计算外发的数据包的 TCP 或 UDP 校验和。

•	禁用“分载”时，操作系统验证 TCP 校验和。

•	启用“分载”时，适配器为操作系统完成验证。

此功能提高 TCP 和 UDP 传输性能，减少 CPU 使用。

支持的操作系统	• Windows XP* • Windows 2000 • Windows 98 不支持分载。
支持的适配器	基于 82559 的及以后的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	开
范围	开、关 注意:当服务器支持基于 DOS 的客户端时，将此功能设为“关”。
QoS 数据包标签

启用适配器发送和接收带 IEEE 802.3ac 标签的帧，包括：

•	优先性标记数据包所要求的 802.1pIEEE_802.1p QoS（服务质量）标签，和

•	VLAN 所要求的 802.1Q 标签。

Intel PROSet II 在您设置 VLAN 时，自动启用 802.1p 标记。

支持的适配器	基于 82559 的及以后的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	关
范围	开、关
接收描述符

定义“接收描述符”的数目。“接收描述符”是数据片断，使适配器能将接收的数据包分配至内存。每一个接收的数据包要求一个“接收描述符”，每个描述符使用 2kb 内存。

如果您注意到接收通信性能显著下降，可考虑增大“接收描述符”的数目。如果接收性能不成问题，使用该适配器相应的默认设置。

适配器控制器	默认	范围
基于 82542 的	160	80 � 768
基于 82543 的	160	80 -- 256
基于 82544 的	160	80 -- 2048
查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。

传输描述符

定义“传输描述符”的数目。“传输描述符”是数据片断，使适配器能追踪系统内存中的传输数据包。每个传输数据包需要一个或多个“传输描述符”，这取决于数据包的大小。

如果您注意到传输性能可能有问题，可考虑增大“传输描述符”的数目。虽然增大“传输描述符”的数目可提高传输性能，“传输描述符”确实消耗系统内存。如果传输性能不成问题，使用默认设置 256。

适配器控制器	默认	范围
基于 82542 的	256	80 -- 768
基于 82543 的	256	80 -- 256
基于 82544 的	256	80 -- 2048
查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。

唤醒链接更改

在网络连接与处于待命状态的计算机建立链接时唤醒此计算机。您可以启用此功能，禁用此功能，或让操作系统使用其默认值。

支持的操作系统	Windows 9x、Windows 2000、Windows XP
范围	禁用，强制，依赖 OS
默认	禁用

唤醒设置

这些设置是指由操作系统或英特尔 PROSet 激活的功能。取决于您使用的 Windows 版本，这些功能的行为各异，或者完全不支持。

以下 Windows 版本确实支持“唤醒设置”：Windows 2000、Windows XP 64 位版本、Windows XP 专业版、和 Windows Server 2003。此功能在用于基于 64 位 安腾（R）的 Windows Server 2003 中不受支持。

启用唤醒设置

您可以使用英特尔 PROSet 来配置适配器使用的唤醒设置。在选择“唤醒”设置前，必须启用计算机的“唤醒设置”。进行此项操作，请参见说明。

要启用唤醒设置

1.	在 英特尔 PROSet 中，单击“高级”选项卡。

2.	在“设置”列表框中，选择“唤醒设置”。

3.	在“值”列表中，单击合适的唤醒设置。

4.	单击“确定”或“应用”。

5.	为使适配器能响应这些类型的“唤醒”数据包，必须启用操作系统以使用“唤醒”设置：要启用“唤醒”设置，巡航到“设备管理器”并启用选项“允许此设备将计算机从待命状态唤醒”。

可用设置

以下唤醒设置在英特尔 PROSet 上可用：

设置	说明
禁用	适配器将不使用唤醒设置。
魔包唤醒	使适配器响应接收到的“魔包”而唤醒。“魔包”是一种数据包，它包含接收适配器的以太网地址的连续 16 份副本。配置此功能时，英特尔 PROSet 覆盖操作系统中此功能的值。
定向数据包唤醒	使适配器在接收到“定向数据包”时唤醒。“定向数据包”是发送到该适配器的 MAC 地址的单点传送数据包。  该协议必须在驱动程序中启用这一唤醒方法。取消此功能的选择即告诉驱动程序忽略任何启用这一唤醒方法的协议请求。
唤醒魔包和定向数据包	启用适配器在接收到“魔包”或定向数据包时唤醒。
控制操作系统	让操作系统对唤醒设置有完全控制。

注意:如果一个适配器配置有多个 IP 地址，操作系统可能会向所有被配置的地址要求 ARP 类型唤醒。适配器将仅在对向列表查询第一个 IP 地址的 ARP 数据包作出响应时被唤醒。

注意:设置唤醒并不具有将机器从关机状态（S5）中唤醒的能力。这一状态由也在“高级”选项卡中的“启用 PME”设置控制。即使设置唤醒被禁用，从 S5 中唤醒的能力取决于“启用 PME”的设置。

只要适配器驱动程序被启用，PME 设置就有效。一旦驱动程序被禁用，设备将返回到其硬件默认值，这也许会让计算机从关闭状态中被唤醒。

“恢复默认值”按钮

此按钮将当前选定的“高级设置”重置为该设置'的默认值。参阅上文所列设置中的默认值。（并非每一个设置都有此选项。）


驱动程序信息
网络驱动程序

要查看适配器驱动程序的详细信息

1	在“网络组件树”中，单击要查看其详细信息的适配器。

2	单击设备选项卡。

以下信息出现。

驱动程序信息：

名称	当前加载的适配器驱动程序的文件名
版本	驱动程序的版本号。从以下英特尔支持网站下载新版本时有用：http://support.intel.com
说明	驱动程序名称
版权所有	法律信息
驱动程序统计数据：

注意:下列统计数据在您加载或更新适配器驱动程序时重置。

发送的数据包	发送的数据包数
接收的数据包	接收的数据包数
发送错误	发送的出错数据包数
接收错误	接收的出错数据包数
注意:要获取最新的驱动程序，从菜单单击帮助 > 支持。在“支持”页面，单击获取最新的驱动程序。


诊断程序
诊断测试

适配器诊断程序让您分析适配器的整体状况。运行诊断程序时，Intel PROSet II 检查 I/O 冲突、内存损坏、EEPROM 可操作性、传输和接收功能以及链接。

诊断测试的结果出现在“系统日志”选项卡中，同时保存至“系统日志”。

注意:如果计算机运行 Windows 98，可能要先禁用适配器“电源管理”，然后再运行诊断程序。要了解详情，参阅禁用电源管理步骤。

单个测试

测试名称	说明	故障排除信息
控制寄存器	检查 I/O 地址有无冲突并测试寄存器是否可访问。此测试包括所有“通用寄存器”、“接收寄存器”和“传输寄存器”。它不测试“EEPROM 控制/数据寄存器”。	如果 Control Registers 测试失败，替换该适配器并再次运行测试。如果替换后测试还是失败，这可能表明主板或总线上的另一个设备功能不正常。
FIFO 注册	通过向适配器上的 FIFO 内存写入模式及从其读取模式来测试 FIFO 内存。	如果“FIFO 寄存器”测试失败，替换适配器，再次运行测试。如果替换后测试还是失败，这可能表明主板或总线上的另一个设备功能不正常。
EEPROM	验证从 EEPROM 读出的数据的完整性。此测试完成一次写入和读出 EEPROM 进程，并比较结果是否一致。	如果 EEPROM 测试失败，替换该适配器并再次运行测试。如果替换后测试还是失败，这可能表明主板或总线上的另一个设备功能不正常。
中断	使用中断寄存器以确认所有适配器中断均工作。	如果 Interrupt 测试失败，尝试更改 BIOS 中的中断设置。如更改设置不能纠正问题，尝试将适配器移到另一个插槽。
循环	通过将数据包发送给自己来测试适配器发送和接收数据包的能力。此测试使用 MAC 循环和收发器循环两种模式。（对英特尔(R) PRO/1000 T 适配器不可用。）	如果 Loopback 测试失败，替换该适配器并再次运行测试。如果替换后测试还是失败，这可能表明主板或总线上的另一个设备功能不正常。
链接	确定适配器链接到有效的链接伙伴。	如果 Link 测试失败，确保电缆牢固地连接至适配器和链接伙伴。如果电缆连接牢固，尝试将电缆连接到链接伙伴的另一个端口，或换用一根电缆。
注意:如果在诊断程序运行时单击“Stop（停止）”，在诊断程序停止前有短暂的迟滞。诊断程序停止后，“确定”按钮可用。

其他设置

“高级”按钮单击此按钮设置“发送方-响应方网络测试”。

警告：发送方响应方测试不能在系统处于“待命”模式、“挂起”模式或电缆未插入计算机时运行。


组配置和状态
组配置

要查看组配置的详细信息

在“网络部件树”中，单击要查看其的组。

“组配置”选项卡出现。

组中的适配器状态框列出以下内容：

适配器

组中每一个适配器的名称。

优先级

显示组中的适配器的优先性状态（如已指定优先性）。适配器在组中的可有主或次优先性状态。

如何指定一个适配器为主或次

状态栏列出以下内容：

•	活动：该适配器正在传送网络通信。

•	在 AFT 模式，只有一个适配器活动，即优先主适配器。

•	在 Dynamic 802.3ad 模式，作为活动聚合体一部分的适配器具有“活动”状态。

•	待命：AFT、SFT 和 Dynamic 802.3ad 组支持待命模式。处于待命模式的适配器有网络链接，但不在活跃地传送网络通信。

•	禁用：该适配器已被删除、被禁用，或者驱动程序未能加载。此外，如果电缆有损坏，或者链接断开，适配器的状态也为禁用。

组信息部分列出以下内容：

•	以太网地址：列出组的主要 MAC 地址。

•	IP 地址：列出组的 IP 地址。

•	组类型：列出组模式。

“测试交换器配置”按钮

通过运行“交换器配置测试”可确认链接伙伴支持选定的适配器的分组模式。例如，如果适配器是“链接聚合”组的成员，Intel (R) PROSet II 可验证连接到该适配器的链接伙伴支持“链接聚合”。

欲获得有关每一种组模式的要求的特定信息，参阅关于分组。

运行此测试时，组暂时失去网络连接。

注意:存在以下任何一种情况时，此测试无法检测到错误。

适配器配置	交换器配置
不存在 VLAN 时“链接聚合”模式的分组。	交换器为以下二者之一： • 不属于任何 VLAN • 以标记的 VLAN 配置
存在 VLAN 时“链接聚合”模式的分组。	交换器： • 不属于在该适配器上配置的 VLAN，而且 • 未定义“链接聚合”
要运行“交换器配置测试”

1	在“网络部件树”中，单击要测试的组。
要运行测试,组中必须至少有两个适配器。

2	在“组配置”选项卡，单击 测试交换器配置。
“测试交换器配置”对话框出现。

3	要继续测试，单击是。
如果检测到任何组配置或链接伙伴配置错误，“故障排除”选项卡出现。

注意:由于“生成树协议”（STP）的测试需要很长时间，Intel PROSet II 也许不能准确地指出网络上是否启用了“生成树协议”（STP）。确保交换器已用 STP 配置：

•	对 SFT 组启用

•	对其他所有组模式禁用（portfast）


VLAN
VLAN 概述

VLAN 是一种逻辑网络组合，能隔离网络通信，从而一个 VLAN 的成员只接收其他成员的通信。有了 VLAN，您可将 PC 组合成逻辑工作组。在将客户端连接至地理上分散在各建筑物、各校园、各企业网络中的服务器时，这是重要的考虑因素。

通过在网络上使用 VLAN，您可以：

•	限制广播通信风暴

•	改善网络连接的增添、移动和改动

•	减少安全性问题

•	简化管理任务

VLAN 类型

有基于交换器的 VLAN（又称为隐含 VLAN）和基于标签的 VLAN（又称为明示 VLAN）。

•	隐含 VLAN 基于交换器的功能，如端口号、MAC 地址以及其他第二层功能。许多交换器（包括大多数 Cisco* 产品）上的默认 VLAN 是隐含 VLAN。隐含 VLAN 只在交换器上配置。交换器并不改变数据包或在数据包上标记来强迫执行隐含 VLAN。所有英特尔适配器都可参加隐含 VLAN。

•	明示 VLAN 的基础是在每个数据包上添加一个由四个字节构成的标签（802.3ac）。每一个 IEEE VLAN 都必须在整个网络上设置，包括在适配器上和所有链接伙伴上。

要求

VLAN 要求：

•	位于能支持 802.1Q VLAN 的网络上的交换器

•	能支持 802.1Q VLAN 的适配器，包括：

o	英特尔(R) PRO/100+

o	英特尔(R) PRO/100 S

o	英特尔(R) PRO/1000

•	英特尔(R) PRO/100B 适配器不支持 VLAN。

要了解英特尔 VLAN 的概述信息，访问“英特尔联网”网站：

  现在访问网站

欲获得更专门的信息，请阅读 VLAN 白皮书:

  从网站阅读白皮书

参阅

添加 VLAN

更改 VLAN 属性

删除 VLAN

VLAN 的高级设置


支持

如果您有 Internet 连接和 Web 浏览器，您可访问英特尔支持网站之一。

要通过 Internet 获得支持：

1.	从帮助菜单单击支持。

2.	单击一个网站链接。


故障检修

“故障排除”选项卡只在 Intel(R) PROSet II检测到适配器配置、驱动程序安装有问题，或检测到其他错误时才出现。Intel PROSet II 检查发生的问题，在多数情况下还提供可能的解决方案。

如果怀疑适配器有问题，尝试下列方法中的一种或多种：

•	检查“一般选项卡”中的信息，查看有没有活动的网络链接。

•	如果配置了组，测试链接伙伴的配置以保证对方支持组模式。

•	运行诊断程序。

•	运行电缆测试，如果您的适配器支持此测试。


发送方响应方测试

发送方响应方测试让您通过网络测试适配器。

开始运行该测试之前，确保适配器链接到网络。

设置测试

设置发送方和响应方计算机。“发送方”向“响应方”连续传输数据包；“响应方”再将数据包反射回“发送方”。

发送方
连续向网络发送数据包选择开始以开始发送数据包。
开始发送数据包之前，需在网络上某处设置一个响应方。前往另一台安装有英特尔(R) PRO/10+、PRO/100B、PRO/100+、PRO/100 S 或 PRO/1000 适配器的计算机，用 Intel(R) PROSet II适配器设置成响应方。尽可能为发送方和响应方使用相同型号的适配器。

响应方
将数据包反射回发送方（发送数据包的一方）。选择开始使这台计算机起响应方的作用。

该测试可用来测试网段的电缆连接和网络配置，尽管这不是其原来的设计意图。测试一个新建 LAN 网段时，在网段一端设置一个响应方，在另一端设置一个发送方。

该测试验证两个适配器之间的连接性，并不检查速度。一个适配器经网络发送或接收通信的速度随网络拓扑结构和网络负载而变化。可以单击一般选项卡查看适配器的配置速度。

注意: 如果 Cisco* 6500 交换器配置为启用“生成树”，发送方响应方测试的结果将不会准确。要用 Cisco 6500 交换器运行发送方/响应方测试，确保禁用“生成树”。

警告：发送方响应方测试不能在系统处于“待命”模式、“挂起”模式或电缆未插入计算机时运行。


新建 VLAN

VLAN ID：网络管理员指派的 VLAN 号码。适配器上的 VLAN ID 必须与交换器上的 VLAN ID 匹配。范围：1 - 4094. （注意：VLAN 号 0 和 1 通常被保留。查阅交换器文档以了解详细信息。）

VLAN 名称：VLAN 的名称。例如，“销售”或“工程”。VLAN 名称是一个可选设置项，便于您辨认网络上的 VLAN。适配器上的 VLAN 名称必须与交换器上的 VLAN 名称匹配。


识别适配器

“识别适配器”功能使您可从计算机后背设别物理适配器。

例如，如果安装有两个适配器，可从“网络部件树”中选择一个适配器，再单击“识别适配器”按钮。所选适配器的支架 LED 闪烁。

要验证适配器位置

1.	单击识别适配器。

2.	移动滑杆来选择 LED 闪烁的秒数。默认值是 10 秒。

3.	单击开始。

选中的适配器的 LED 闪烁指定的秒数。


适配器容错

“适配器容错”是一组两个或多个适配器配置成能提供后备网络连接。当集线器或交换器的端口、电缆或适配器发生故障时，计算机能保持不间断的网络连接。

适配器容错组有一个主适配器和一个后备（次）适配器。在正常操作中，只有主适配器传输网络通信。如果主适配器或主适配器连接发生故障，次适配器自动取而代之。

使用“适配器容错”时，“生成树”必须禁用。

“适配器容错”组与以下各项兼容：

适配器类型	组成员中要求一个英特尔服务器适配器。
适配器速度	可以混合，例如一个适配器以 100 Mbps 链接，一个以 1000 Mbps 运行。
网络配置	• 所有适配器必须连接至同一个交换器。 • “生成树”必须禁用。
协议	所有
参阅：

关于分组

组类型


自适应负载平衡

“自适应负载平衡”（ALB）是一种组的类型，配置成增加服务器的传输和接收吞吐量。ALB 组自动地平衡传输通信量的负载，但接收通信量的负载平衡却可以启用或禁用。

ALB 组通过以下方式增加吞吐量：

•	适配器配置。增加组成员数可增加总吞吐量。

•	通信量分析。ALB 软件不断地分析每一个组成员的传输和接收负载，然后按需要平衡各适配器的负载。

传输通信量

对 ALB 组，所有适配器平衡 IP（IPv4 和 IPv6）及 NCP IPX 传输通信量的负载。

接收通信量

•	对禁用“接收负载平衡”的 ALB 组，主适配器接收通信。

•	对启用“接收负载平衡”的 ALB 组：

•	主适配器使用任何协议接收通信。

•	速度最快的活动适配器接收 IPv4 通信。

例如，如果一个 ALB 组有三个适配器：一个指定为主适配器的千兆位适配器和两个英特尔(R) PRO/100 适配器：

•	千兆位适配器接受不可路由的和 IPv6 通信，因为它是主适配器。

•	千兆位适配器接受 IPv4 通信，因为它是速度最快的适配器。

•	英特尔(R) PRO/100 适配器不参与接收负载平衡。

欲获得启用或禁用“接收负载平衡”的信息，参阅“配置高级设置”。

此外，ALB 组还提供容错。如果主适配器发生故障，整个组将继续运行，并在其余有功能的组成员之间平衡通信量。

ALB 组与以下各项兼容：

适配器速度	可以混合，例如一个适配器以 100 Mbps 运行，一个以 1000 Mbps 运行。
协议	IP, IPX（NCP） 注意：Microsoft 将其在 Windows* 2000 中对IPv6 的支持归为“技术预览”类别。因此，Windows 2000 中的IPv6 的目的不是用于生产环境。有关支持 IPv6 的操作系统的详细信息，请参阅系统文档。
网络配置	所有适配器必须连接至同一个交换器。

英特尔(R) PRO/1000 千兆位服务器适配器性能说明

由于英特尔(R) PRO/1000 适配器已经支持如此高的带宽，使用 ALB 功能可能会导致有些服务器的性能降低。这是因为目前市面上的许多服务器不具备有效处理成组的千兆位级别适配器的 CPU 或 总线能力。为获得最佳的 ALB 性能，使用支持多 PCI 总线和多奔腾 II(R) 处理器（运行速度 400 MHz 或以上）的较新的服务器。在此种服务器上，将成组的英特尔 PRO/1000 适配器安装在独立的 PCI 以获得最高的 ALB 性能。

参阅：

关于分组

组类型

配置高级设置


IEEE 802.3ad：动态

802.3ad 是一个 IEEE“链接聚合”标准。如同静态“链接聚合”组，使用动态“链接聚合”的组通过以下方式增加吞吐量：

•	适配器配置。增加组成员数可增加吞吐量。一个组可以由多达八个适配器组成。每台服务器可带多达四个组运行。

•	通信量分析。该软件不断地分析每一个组成员的传输负载，然后按需要平衡各适配器的负载。交换器负载平衡接收通信。

此外，802.3ad 组还提供容错。在 802.3ad 组中，服务器使用一个 IP/MAC 地址与网络通讯。反过来，网络设备和客户端也将处于链接聚合的一个组视为一台计算机。当组中的一个适配器发生故障时，网络把该组视为一台能力降低的计算机。

“链接聚合”组与以下各项兼容：

适配器速度	所有适配器必须以相同速度运行。
网络配置	• 确认与适配器连接的交换器全面支持 IEEE 802.3ad 标准。 • 查阅交换器文档以了解端口的依赖关系。有些交换器要求配对，才能从一个主端口启动。  • 检查速度和双工设置，保证适配器和交换器都以全双工运行，不论是强制的还是自动协商的。适配器和交换器二者都必须有相同的速度和双工设置。全双工要求是 IEEE 802.3ad 规格的一部分。http://standards.ieee.org/. 如有必要，在将适配器链接到交换器之前，改变速度或双工设置。虽然在创建组之后还可以改变速度和双工设置，英特尔建议断开电缆连结，直到设置生效。如果在有活动的网络连接时改变设置，在有些情况下，交换器或服务器不能正确地识别修改的速度或双工设置。 • 如果在配置 VLAN，查阅交换器文档关于 VLAN 兼容性的说明。并非所有交换器都支持同时的动态 802.3ad 组和 VLAN。如果决定设置 VLAN，在将适配器链接到交换器之前先配置适配器的分组和 VLAN 设置。在交换器创建了活动的聚合体之后再设置 VLAN 会影响 VLAN 的功能。 注意:在有些交换器上，铜质和光纤适配器不能属于 IEEE 802.3ad 配置中的同一个聚合体。如果系统上安装有铜质和光纤适配器，交换器可能会将铜质适配器配置到一个聚合体，将光纤适配器配置到另一个聚合体。如果经历这种情况，为获得最佳性能，应当在一个系统中或者使用铜质适配器或者使用光纤适配器。
协议	所有

参阅：

关于分组

组类型


适配器分组信息
关于分组

一个组是为提高吞吐量和增强容错能力而配置的一群适配器。分组与 Windows* 2000、Windows NT* 4.0、和 Windows XP 兼容。

有哪些组类型？

Intel(R) PROSet II 使您能够配置下列组类型：

•	适配器容错（AFT）

•	交换器容错（SFT）

•	自适应负载平衡（ALB）

•	FEC* /LA/802.3ad:静态

•	GEC*/LA/802.3ad:静态

•	IEEE 802.3ad：动态

一个组中可添加多少个适配器？

除了 SFT 组外，其他组可容纳二至八个适配器。SFT 组必须包含正好两个适配器，连接到一个链接伙伴。

是否可在组中使用其它厂商生产的适配器？

对任何组类型都可创建适配器的“多生产商组”（MVT）。要创建“多生产商组”，组中必须至少有一个英特尔适配器的。

MVT 与以下兼容：

适配器类型	检查“网络部件树”以查看您的系统中哪些适配器兼容。
适配器速度	检查分组模式的要求。
注意:如果组成员是 VLAN 的组成部分，Intel PROSet II 不支持多生产商分组。

一台计算机中可设置多少个组？

任何计算机上配置的组数随计算机的硬件和软件配置而不同。

有哪些要求？

网络配置以及计算机上安装的适配器的类型，决定在计算机上可设置何种组类型。阅读“组类型”主题中关于组的要求和能力的信息。

怎样删除组？

删除组时，一定要使用 Intel PROSet II 实用程序。通过操作系统的“网络面板”删除或禁用组，可能会影响系统稳定性和适配器配置。

要了解适配器分组的概述，访问“英特尔(R)联网”网站：

  现在访问网站

欲获得有关不同组类型的目的的更多特定信息，请阅读“Solving Server Bottlenecks”（解决服务器瓶颈问题）白皮书：

  现在就阅读白皮书

参阅：

组类型


适配器详细信息

要查看适配器驱动程序的详细信息

1	在“网络组件树”中，单击要查看其详细信息的适配器。

2	在一般选项卡中, 单击适配器详细信息。

“适配器详细信息”屏幕出现。

注意:并非每一种型号的适配器都具备所有属性。

地址	此适配器当前使用的 IP 地址。 注意:Intel(R) PROSet II 不显示 IPv6 地址。
总线速度	该适配器正在使用的 PCI 总线的当前速度（以百万赫兹为单位）。
总线宽度	该适配器正在使用的 PCI 总线（32 或 64）的位宽度。
控制器	适配器上组件的部件号或型号。
媒体类型	连接器类型（光纤或铜质）。
永久以太网地址	适配器节点（MAC）地址（十六进制）。MAC 地址由制造厂商指派给适配器。
当前以太网地址	此适配器当前使用的 MAC 地址。  如果适配器是一个组的成员，或者指派给适配器的是本地管理地址（LAA），则当前以太网地址不同于适配器的永久地址。
PHY 设备	适配器的说明。
部件号	适配器的英特尔部件号。
中断	PCI BIOS 或操作系统指派给适配器的中断。
内存地址：	PCI BIOS 或操作系统指派给适配器的内存地址。
地址	PCI BIOS 指派给适配器的 I/O 地址。
总线插槽	适配器的总线号和插槽 ID。
系统插槽	系统插槽是总线插槽细分。例如，如果总线插槽一分为二，就有两个系统插槽，标示总线插槽的每一部分。
DHCP 服务器地址	为适配器提供 IP 地址的服务器的 IP 地址。


配置分组高级功能

每一种组类型由不同的高级设置。

要查看或更改高级组设置

1.	在“网络部件树”中，单击一个组。

2.	单击高级选项卡。

3.	对组的配置作必要的更改。

4.	要还原默认设置，单击还原默认值。

5.	要设定更改，单击确定。

高级设置的说明，以及它们的默认值叙述如下。在多数情况下，最好保持默认值。

检查时间（秒）

软件验证组成员状态的频度。例如，如果“检查时间”是 1 秒，软件每一秒钟检查组成员一次，确保它们能够发送和接收通信。

默认值：1 秒

范围：1 - 3 秒

LinkAggrJoinMethod

“链接聚合”分组有此高级设置。按照 IEEE 802.3ad 标准，一个链接可分成若干个称为“聚合体”的链接。但只有一个聚合体活动。LinkAggrJoinMethod 参数指定系统如何挑选活动聚合体。如果将 LinkAggrJoinMethod 设为“最大带宽”，系统挑选产生最多通信的聚合体。如果将该参数设为“最多适配器”，系统挑选拥有较多适配器的聚合体。

默认值：最大带宽

范围：最大带宽、最多适配器

负载平衡刷新率

软件重置或重新刷新全部组成员的当前负载之前间隔的时间量。为获得最佳性能，保持此设置的默认值或使用尽可能低的值。

默认值：每 10 个“检查时间”单位

范围：1-50 个“检查时间”单位

“检查时间”设置中指定的秒数，就是刷新率的度量单位。参阅“检查时间”设置以了解详细信息。

本地管理的地址（LAA）

如果使用 Windows NT 负载平衡（WLBS）、NLB 或其类的其他驱动程序，就可自定义组使用的 MAC 地址。

要自定义 MAC 地址，在 LAA 字段中键入用于该组的新 MAC 地址。确保新地址在以下范围内：0000 0000 0001 - FFFF FFFF FFFD。

例外：

o	不要使用多点传输地址（高位字节的最低位 = 1）。例如，在地址 0Y123456789A 中，“Y”不能是奇数。（Y 必须是 0、2、4、6、8、A、C 或 E。）

o	不要使用全 0 或全 F。

要还原默认 MAC 地址，删除“本地管理地址”字段中的地址并单击“确定”，或者单击还原默认值。

注意:Intel(R) PROSet II 使用以下二者之一：

•	如果该组配置了 LAA，使用 LAA，或者

•	如果该组未配置 LAA，使用主适配器的永久 MAC 地址

如果一个组配置了 LAA，主适配器上的任何 LAA 设置都被组的 LAA 覆盖。

STP 和 SFT 组：如果您改变组中的主（活动）适配器，该组将用新的主适配器的 MAC 地址重新加载。类似地，更改一个组的“本地管理地址”（LAA）也将导致重新加载，该组将有一个新的 MAC 地址。如果在一个 SFT 组中执行以上两种操作，而当时服务器在网络上处于活动状态，将会导致该组无法通信，直到所有网络设备都用该新主适配器的地址信息刷新其 ARP 表之后才能恢复。刷新 ARP 表所需的时间量由“ARP 缓存超时时期”设定，有些路由器和操作系统有这个参数。随“ARP 缓存超时时期”的长度，该组无法通信的时间可能会长达 10 分钟。

NumRxPackets

定义“接收描述符”的数目。“接收描述符”是数据片断，使适配器能将接收的数据包分配至内存。每一个接收的数据包要求一个“接收描述符”，每个描述符使用 2kb 内存。

如果您注意到接收通信性能显著下降，可考虑增大“接收描述符”的数目。如果接收性能不成问题，使用默认设置。

默认值：默认。使用默认值时，Intel PROSet II 根据组的配置和硬件的能力，自动计算此设置的最佳值。

建议值： 250

范围：32 - 512，步长 16

NumTxPackets

定义“传输描述符”的数目。“传输描述符”是数据片断，使适配器能追踪系统内存中的传输数据包。每个传输数据包需要一个或多个“传输描述符”，这取决于数据包的大小。

如果您注意到传输性能可能有问题，可考虑增大“传输描述符”的数目。虽然增大“传输描述符”的数目可提高传输性能，“传输描述符”确实消耗系统内存。如果传输性能不成问题，使用默认设置。

默认值：默认。使用默认值时，Intel PROSet II 根据组的配置和硬件的能力，自动计算此设置的最佳值。

范围：16 - 512，步长 16

接收负载平衡

默认情况下，ALB 组负载平衡所有传输通信。此外，您可以使用此设置来启用或禁用“接收负载平衡”。

如果禁用“接收负载平衡”，主适配器接收所有通信。

如果启用“接收负载平衡”

•	则主适配器接收非 IP 通信

•	速度最快的活动适配器接收 IP 通信。

例如，如果一个组有三个适配器：一个指定为主适配器的千兆位适配器和两个英特尔(R) PRO/100 适配器：

•	千兆位适配器接受非 IP 通信，因为它是主适配器。

•	千兆位适配器接受 IP 通信，因为它是速度最快的适配器。

•	英特尔(R) PRO/100 适配器不参与接收负载平衡。

默认值：“启用”，初次设置后；“禁用”，如果该组最初以另一种组模式创建，而后又改为 ALB。

范围：启用/禁用

“重置默认值”按钮

此按钮将当前选定的“高级设置”重置为该设置'的默认值。参阅上文所列设置中的默认值。（并非每一个设置都有此选项。）

注意:当在 Intel PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


用于 PRO/100 和 PRO/100+ 适配器的诊断程序
用于英特尔(R) PRO/100、PRO/100+ 和 PRO/100 S 适配器的诊断程序

注意:如果在诊断程序运行时单击停止，在诊断程序停止前有短暂的迟滞。诊断程序停止后，“确定”按钮可用。

基本诊断程序

适配器诊断程序提供测试一个或多个项目的灵活性。

注意:如果计算机运行 Windows 98，可能要先禁用适配器“电源管理”，然后再运行诊断程序。要了解详情，参阅禁用电源管理步骤。

控制寄存器

测试软件用来配置和发送命令到 8255x 控制器的寄存器.

如果 Control Registers 测试失败，替换该适配器并再次运行测试。如果替换后测试还是失败，这可能表明主板或总线上的另一个设备功能不正常。

英特尔 8255x 控制器

在 8255x 控制器上运行内置测试，确认它的确在正常运行。

如果“控制器”测试失败，替换适配器，再次运行测试。如果替换后测试还是失败，这可能表明主板或总线上的另一个设备功能不正常。

EEPROM

读出 EEPROM 内容并确认校验和正确。这使用 EEPROM 控制/数据寄存器，实际上测试了该寄存器。

如果 EEPROM 测试失败，替换该适配器并再次运行测试。如果替换后测试还是失败，这可能表明主板或总线上的另一个设备功能不正常。

循环

测试适配器发送和接收数据包的能力。

如果 Loopback 测试失败，替换该适配器并再次运行测试。如果替换后测试还是失败，这可能表明主板或总线上的另一个设备功能不正常。

链接

通过向网络发送 1000 个专有数据包再回收这些同样的数据包测试网络连接和适配器发送和接收功能。

如果 Link 测试失败，确保电缆牢固地连接至适配器和链接伙伴。如果电缆连接牢固，尝试将电缆连接到链接伙伴的另一个端口，或换用一根电缆。


PRO/100+ 适配器的高级设置
英特尔(R) PRO/100 适配器系列的高级设置

“高级”选项卡中列出的设置让您可自定义适配器如何处理“服务质量”（QoS）标记、分载及其他功能。高级功能不一定全有，这取决于您运行的操作系统及安装的特定适配器。

高级设置

适应性帧间距调整

补偿网络上过多的以太网数据包碰撞。默认设置为 0，即禁用此设置。

建议设置（1）可动态适应网络通信条件，对大多数计算机和网络是最佳设置。只有当设置值为 1 时此动态模式才活动。然而，在一些少见场合，手控设置间距值可能会获得更好性能。设置一个值即强制在数据包之间保持静态间隔。

增大此值即增加被传输的数据包之间的延迟。

支持的适配器	所有
默认	0: 禁用
范围	0-255

适应性链接响应

当适配器的电缆连接断开时，跳过要求网络连接的启动常规，从而加快系统启动过程。这将显著减少计算机启动所需的时间量。

如果“英特尔以太网控制器”的“适应性链接响应”被启用，而网络电缆未连接至 RJ-45 端口，则网络连接将被禁用。“设备管理器”中的网络连接旁会出现一个黄颜色的警告图标。

若要重新启用网络连接，将网络电缆连接到 RJ-45 端口上，然后重新启动计算机。

支持的适配器	仅为便携式（cardbus）产品并非每一种型号的适配器都具备。
默认	关
推荐	开
范围	开、关
注意:当系统中有一个无线适配器活动时，“适应性链路响应”(ALR) 无功能。

适应性性能调整

设置适配器触发一次中断之前接收的帧数。正常操作下，适配器每次接收到一个帧就触发一次中断。降低中断数提高 CPU 使用。

将滑杆移到“适配器最大带宽”将对每一个帧生成一次中断。这将提高适配器的带宽，但可能会增加 CPU 使用，减慢计算机运行速度。将滑杆移到“CPU 最大使用”将增加适配器生成一次中断之前接收的帧数。这将改善 CPU 的使用，但可能会缩小适配器的带宽。默认设置对多数计算机都有很好效果。

支持的适配器	所有

适应性技术

启用或禁用适配器驱动程序中的微码。微码根据操作系统环境来优化性能。

要保证获得最佳的可能性能，保持启用“适应性技术”。

在对适配器兼容性问题进行故障排除时，可禁用“适应性技术”。禁用“适应性技术”也会禁用禁用“传输控制快”和“适应性性能调整”。

支持的适配器	所有
默认	开
范围	开、关
适应性传输阈值

制定适配器在发送数据包之前在传输缓冲区中储存的字节数。例如，如果“适应性传输阈值”是 100，适配器在其缓冲区中储存 100 字节（800 比特）的数据，然后再发送。

•	提高“适应性传输阈值”降低传输性能，但可能减少欠载运行。

•	降低撌视π源�输阈值斕岣叽�输性能，但可能增加欠载运行。降低此值使适配器能提早传输。

适配器仅将“适应性传输阈”值用作一个起点。如果适配器能使用较低的值获得更好的性能，它自动使用较低的值。

要将适配器配置成先传输满载的以太网帧，然后再调整到最佳性能，将此值设为 190。如果此值为 190 时传输性能显著下降，将阈值设为 16，然后再逐步增大。

支持的适配器	所有
默认	200
推荐	• 如果计算机有多块总线主控卡或长等待时间，将此值设为 200 以上。 • 如果计算机有一块总线主控卡，将此值设为 12。
范围	0-200
无资源的基本连接性

即使系统没有足够资源运行所有高级设置（如“IPSec 分载”、“大型发送分载”），仍保持网络连接。高级功能仅在重新启动计算机时才恢复。

要发现资源问题，检查系统日志。系统日志记载系统资源不足而引起的错误。

支持的适配器	所有
默认	已启用
建议值	已启用
范围	启用、禁用
接合缓冲区

通过自定义“接合缓冲区”的数目来优化传输性能。“接合缓冲区”使适配器能将数据片断连接起来然后再作为数据包发送。

“接合缓冲区”设置必须配置成与“传输描述符”协作。“接合缓冲区”设置应当是“传输描述符”的 30 - 50%。如果未将“接合缓冲区”设置修改来配合“传输描述符”设置，传输性能也许不能提高。

在 Windows 4.0 计算机上，“接合缓冲区”设置显著提高传输性能。在 Windows 98 和 Windows 2000 计算机上，它也提高传输性能。

支持的适配器	所有
默认	8
建议值	8
范围	1-32

启用 PME

在使用旧式“高级电源管理”（APM）实施的计算机上，启用或禁用适配器的“唤醒”能力。“唤醒”功能使适配器在接收到某些类型的数据包时（如 ARP 数据包）脱离待命或断电状态。

•	禁用此功能将在使用旧式高级电源管理实施的计算机上禁用所有“唤醒”设置

•	启用此功能允许适配器响应“唤醒”信号。要配置适配器响应特定类型的数据包，参阅本主题下文“唤醒”设置信息。

•	“硬件默认”值强制适配器根据系统硬件来配置“唤醒”能力。

•	“无行动”值让适配器使用操作系统默认值。

如果要禁用所有“唤醒”设置，将此功能设为禁用。否则，将此功能设为“无行动”。

支持的适配器	基于 82559 的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	禁用
范围	启用、禁用

流程控制

使适配器能更有效地调节通信量。

•	当适配器的接收队列达到预先定义的极限时，生成流量控制帧。生成流量控制帧向传输方发出减慢传输的信号。

•	适配器响应流量控制帧，在流量控制帧中指定的时间长度内暂停传输。

流量控制使适配器能调节数据包传输速度，从而有助于防止数据包丢失。

注意:为使适配器能从此功能获益，链接伙伴必须支持流量控制帧。

支持的适配器	基于 82540 和 82544，用于传输和接收。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	生成和响应流量控制帧
范围	关闭、响应、生成、生成和响应、硬件默认值

基于链接的登录

启用“适应性链接响应”（ALR）功能。此功能根据参数 LinkBasedLoad 的值来检查 PhyLink 状态，并返回 Success（成功）或 Failure（失败）值。

支持的适配器	所有
默认	禁用 (0)
范围	启用、禁用

链接速度和双工

配置适配器的通讯设置。

要在配置的设置操作，链接伙伴也必须能够在配置的设置操作。例如，如果将适配器配置为使用 100 Mbps/全双工，链接伙伴也必须能够在 100 Mbps/全双工操作。类似地，如果将适配器配置为使用“自动检测”，链接伙伴也必须支持自动协商。

支持的适配器	所有英特尔(R) PRO/100 适配器
默认	自动检测
建议值	自动检测
范围	• 自动检测 - 适配器与其链接伙伴协商以识别兼容的速度和双工设置。 • 10 Mbps/半双工 - 适配器强制 10 Mbps 的连接并分别完成传输和接收操作。适配器在接收数据包时不能发送数据包。适配器在发送数据包时不能接收数据包。 • 10 Mbps/全双工 - 适配器强制 10 Mbps 的连接并分别完成传输和接收操作。这将提高适配器的性能。只在有全双工交换器时才选择此模式。 • 100 Mbps/半双工 - 适配器强制 100 Mbps 的连接并分别完成传输和接收操作。适配器在接收数据包时不能发送数据包。适配器在发送数据包时不能接收数据包。 • 100 Mbps/全双工 - 适配器强制 100 Mbps 的连接并分别完成传输和接收操作。这将提高适配器的性能。只在有全双工交换器时才选择此模式。

本地管理的地址（LAA）

覆盖适配器的 MAC 地址。要输入新的网络地址，在“数值”框中键入 12 个十六进制数字。

支持的适配器	所有
默认	无
范围	0000 0000 0001 - FFFF FFFF FFFD 例外： • 不要使用多点传输地址（高位字节的最低位 = 1）。  • 不要使用全 0 或全 F。
注意:在一个组中，Intel(R) PROSet II使用下列之一：

•	如果该组配置了 LAA，使用 LAA，或者

•	如果该组未配置 LAA，使用主适配器的永久 MAC 地址

如果一个适配器是组中的主适配器，而且该组配置了 LAA，Intel PROSet II 不使用该适配器的 LAA。

Windows 98SE 用户：

如果在使用手动分配的地址以后要使用默认地址，进行以下操作之一：

•	在“网络属性”对话框的高级选项卡中，选择本地管理的地址并将其值更改为 0。单击“确定”以应用设置。

•	在 Intel PROSet II 中，单击高级选项卡，然后单击还原默认值或清除“值”字段中的所有字符。单击确定应用设置。

记录链接状态事件

本设置用于启用／禁用对链接状态更改的记录。如果设置为打开，有链接更改事件或无链接更改事件会生成一个消息，显示在系统事件记录器上的。管理员从系统事件记录器上查看事件消息。

将记录以下事件。

LINK_UP_CHANGE

LINK_DOWN_CHANGE

LINK_DUPLEX_MISMATCH

支持的适配器	所有
默认	启用
范围	启用，禁用
分载

如果设置成与您正在使用的适配器类型相应，可节省 CPU 周期。

•	如果您对 Intel(R) PRO/100 S 适配器使用安全性分载，请使用“IP 安全性”设置。

•	如果没有对英特尔(R) PRO/100 S 适配器使用安全性分载，则使用“校验和”设置。

•	对其他任何适配器，使用“无”设置。

支持的适配器	所有
支持的操作系统	Windows 98SE、Windows Me、Windows NT、Windows 2000、和 Windows XP
默认	英特尔 PRO/100 S：IP 安全性 英特尔 PRO/100 S（无安全性）：校验和
范围	无、IP 安全性、校验和（随适配器的类型，有些选项不一定有）
欲获得关于“IP 安全性”的信息，参阅主题“启用 IPSec”。

PCI 总线效率

使适配器或者使用最好的数据包传输方法，或者始终强制数据包接合。

•	禁用“PCI 总线效率”时，适配器使用能提供最好的可能性能的传输方法。如果接合数据包能提供最好的传输性能，适配器会自动接合数据包。

•	启用“PCI 总线效率”时，适配器强制数据包接合。

如果数据包传输性能无问题，将“PCI 总线效率”设为“禁用”。如果欠载运行数高，或者“PCI 总线”表现出性能问题，将此值设为“启用”。

支持的适配器	所有
默认	禁用
范围	启用、禁用

优先性级别定义

配置带 QoS 标签的数据包的优先性级别分割点。

如果计算机启用了 802.1p/802.1Q 标记（QoS），您可定义由优先性队列服务的优先性级别。英特尔适配器有两个优先性队列：高和低。在默认情况下，数值为 0-3 的数据包经“低优先性队列”发送，数值为 4-7 的数据包经“高优先性队列”发送。

您在优先性级别定义中输入的数字，就是高和低优先性队列的分割点。例如，如果您输入 6，那么优先性为 0-5 的数据包经“低优先性队列”发送，优先性为 6-7 的数据包经“高优先性队列”发送。

支持的适配器	所有
默认	4 • 数值为 0-3 的数据发送到“低优先性队列”。  • 数值为 4-7 的数据发送到“高优先性队列”。
范围	0-7

QoS（802.3ac）数据包标记

启用或禁用通过 Windows* 2000、XP、或 优先级数据包 设置的优先级过滤器 IEEE 802.1p/802.1Q 标记。必须将此选项设为“启用”以使“优先级过滤器”能正常工作。

如果已使用 802.1p/Q 标记指派了过滤器，但此设置却为“禁用”，则相应的数据包仍将使用英特尔的高优先性队列 (HPQ)来排列优先顺序。

支持的适配器	基于 82550、82558 和 82559 的产品。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	“禁用”
范围	启用、禁用
接收缓存块

指定在将数据复制到内存中时，驱动程序使用的缓冲区数。

在网络负载高的情况下，增加接收缓冲区数可提高性能。与此同时，这也增加驱动程序使用的系统内存量。在另一些情况下，修改此值可能会损害系统性能。

支持的适配器	所有
默认	默认值取决于选定的功能。
建议值	• Windows NT 中的单一适配器： 32 • Windows 98、Windows Me、Windows 2000、和 Windows XP 中的单一适配器： 48 • 成组的适配器： 250 • 使用 IPSec 和/或多种功能： 350
范围	8-1024
重新传输帧间距调整

增大帧重新传输之间的延迟。虽然存在一种内置的以太网算法供适配器用来在碰撞后重新传输帧，但当网络上碰撞数极大时，增大延迟时间可改善网络性能。

支持的适配器	选定的适配器支持此功能
默认	6
范围	6-15

安全性关联

指定可以分载到适配器的协处理器的同时“安全性关联”数。安全性关联是与另一台运行“英特尔(R)数据包保护”或其他“IP 安全性”软件的计算机的一次通讯会话。

如果计算机能够支持多于默认值的“安全性关联”，就增大此值。注意：增大“安全性关联”数也增加适配器的内存消耗。

支持的适配器	英特尔(R) PRO/100 S
默认	客户端： 64 服务器： 1000
范围	1-5000

机智断电

允许适配器在与其连接的 LAN 电缆断开时减少耗电量。当适配器重新获得有效的链接时，耗电量返回正常状态（完全用电）。

支持的适配器	基于 82559 的及以后的便携式适配器
默认	已启用
建议值	已启用
范围	启用、禁用
技术细节

传输控制块

定义“传输控制块”的数目。“传输控制块”是数据片断，使适配器能追踪系统内存中的传输数据包。每个传输数据包需要一个或多个“传输控制块”，这取决于数据包的大小。

如果您注意到传输性能可能有问题，可考虑增大“传输控制块”的数目。虽然增大“传输控制块”的数目可提高传输性能，“控制块”确实消耗系统内存。如果传输性能不成问题，使用默认设置 16。

支持的适配器	所有
默认	16 或 32，取决于适配器的要求。
范围	8-64
唤醒链接更改

在网络连接与处于待命状态的计算机建立链接时唤醒此计算机。您可以启用此功能，禁用此功能，或让操作系统使用其默认值。

支持的操作系统	Windows 9x、Windows 2000、Windows XP
范围	禁用，强制，依赖 OS
默认	禁用
唤醒设置

这些设置是指由操作系统或Intel(R) PROSet II 激活的功能。取决于您使用的 Windows 版本，这些功能的行为各异，或者完全不支持。

•	以下 Windows 版本确实支持“唤醒设置”：Windows 9x、Windows Millennium Edition、Windows 2000、Windows XP 64 位版本、和 Windows XP 专业版。

•	以下 Windows 版本不支持“唤醒设置”： Windows 98 零售版本、和 Windows NT 4.0。

注意:只有英特尔(R) PRO/100+ 管理和服务器适配器及英特尔(R) PRO/100 S 适配器支持“唤醒”设置。

在操作系统中启用“唤醒设置”

下列类型的“唤醒”数据包要求操作系统启用“唤醒”设置：

•	ARP 唤醒

•	定向数据包唤醒

•	NBT 唤醒

为使适配器能响应这些类型的“唤醒”数据包，必须启用操作系统以使用“唤醒”设置：要启用“唤醒”设置，巡航到“设备管理器”并启用选项允许此设备将计算机从待命状态唤醒。要找到此选项：

1.	单击开始 > 控制面板。“控制面板”窗口打开。

2.	双击系统。“系统”对话框出现。

3.	单击硬件选项卡，然后单击设备管理器按钮。设备管理器窗口打开。

4.	双击要启用“唤醒”设置的适配器。“属性”对话框出现。

5.	单击电源管理选项卡。

6.	单击允许此设备将计算机从待命状态唤醒以启用该适配器的“唤醒”设置。

要启用唤醒设置

1.	在 Intel PROSet II 中，单击高级选项卡。

2.	在设置列表中，选择唤醒设置。

3.	在值列表中，单击合适的唤醒设置。

4.	单击确定或应用。

可用设置

以下“唤醒设置”在英特尔 PROSet II 上可用：

设置	说明
禁用	适配器将不使用唤醒设置。
魔包唤醒	使适配器响应接收到的“魔包”而唤醒。“魔包”是一种数据包，它包含接收适配器的以太网地址的连续 16 份副本。配置此功能时，Intel PROSet II 覆盖操作系统中此功能的值。
定向数据包唤醒	使适配器在接收到“定向数据包”时唤醒。“定向数据包”是发送到该适配器的 MAC 地址的单点传送数据包。  此协议必须在启动程序中启用这一唤醒方法。取消此功能将指示启动程序忽略所有启用此唤醒方法的协议要求。
唤醒魔包和定向数据包	启用适配器在接收到“魔包”或定向数据包时唤醒。
控制操作系统	让操作系统对唤醒设置有完全控制。

注意:如果一个适配器配置有多个 IP 地址，操作系统可能会向所有被配置的地址要求 ARP 类型唤醒。适配器将仅在对向列表查询第一个 IP 地址的 ARP 数据包作出响应时被唤醒。

注意:唤醒设置并不具有将机器从关机状态（S5）中唤醒的能力。这一状态由也在“高级”选项卡中的“启用 PME”设置控制。即使唤醒设置被禁用，从 S5 中唤醒的能力取决于“启用 PME”的设置。

只要适配器驱动程序被启用，PME 设置就有效。一旦驱动程序被禁用，设备将返回到其硬件默认值，这也许会让计算机从关闭状态中被唤醒。

参阅

配置分组高级设置


Priority Packet 概述
英特尔（R）Priority Packet 概述

英特尔（R）Priority Packet 是一种通信优先化实用程序，是您能设置过滤器在先于普通通信之前处理高优先级通信。可以使用英特尔 Priority Packet 来设置过滤器，将优先权给与关键应用程序。

英特尔 Priority Packet 是Intel(R) PROSet II 以外的一个实用程序。

要求

支持的操作系统	• Windows* XP • Windows 2000 • Windows 98 • Windows NT SP5.0 或更高
支持的适配器	英特尔(R) PRO/100 和 PRO/1000 系列适配器
安装英特尔 Priority Packet

1.	将适配器 CD 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。
“ autorun”屏幕出现。

2.	关闭Autorun 屏幕。�C�r

3.	巡航到英特尔 CD 的 WINDOWS/PRTPKT 文件夹。

4.	要安装英特尔 Priority Packet，双击 setup.exe。

5.	遵照屏幕指令完成 Priority Packet  的安装。

安装完毕后，可以单击 开始 > 程序 > 英特尔（R）Priority Packet II 来打开实用程序。

网络通信量优先化

英特尔Priority Packet 可以让您设置过滤器，从具有所示优先级的重要节点或应用程序中发送信息。通过在主机或网络入口点对通信作优先化处理，网络设备可以根据数据包中定义的优先级信息作出转发决定。

英特尔Priority Packet 优先处理基于过滤器的通信量，也就是基于指定应用至输出（传输）信息包的参数。使用 Priority Packet Filter Wizard，您可以根据节点 (MAC) 地址、以太网类型或协议和端口的不同属性，设置预定义或自定义过滤器。Priority Packet 提供了用于优先化通信量的两种不同方法：IEEE 802.1p 标记和英特尔 High Priority Queue。

IEEE 802.1p 标记

IEEE 802.1p 是用于定义优先级的标记数据包的 IEEE 标准。信息包用四（4）个附加字节进行标记，从而增大信息包容量并提示优先级。在网络上发送这些标记的数据包时，首先会传输优先级较高的数据包。Priority packet 标记（也称为 Traffic Class Expediting）启用适配器与其它网络元件（转换器、路由器）配合使用，以便先发送优先级信息包。802.1p 标记可以让应用程序从 0（低）至 7（高）分配特定的优先级。

在 Windows* 2000、XP、或英特尔Priority Packet 中设置过滤器以后，必须启动Intel PROSet II 并启用 “高级设置选项卡”上的QoS 标记。

注意:IEEE 802.1p 标记会增大所标记的信息包。某些集线器和转换器不能识别较大的信息包，并会将其漏掉。请查看集线器或转换器说明文档，了解它们是否支持 802.1p。如果这些设备不支持或不能确定其是否支持 802.1p，使用 High Priority Queue（高优先性队列）来优先化网络通信。

有效使用 IEEE 802.1p 标记的要求：

•	接收和发送 802.1p 已标记数据包的计算机必须支持 802.1p。

•	安装在处理标记数据包的计算机上的适配器必须支持 802.1p 标记。所有英特尔(R) PRO/1000、PRO/100+ 和 PRO/100 S 适配器都支持 802.1p。英特尔(R) PRO/100 适配器则不支持。

•	无法将适配器分配至适配器组。

•	如果在同一个适配器上设置 VLAN 或数据包标记，必须启用 Intel PROSet II “高级设置”选项卡上的 802.1p/802.1Q 标记。

•	VLAN（802.1Q）和优先化（802.1p）共享 802.3ac 选项卡。在英特尔适配器上配置 VLAN 和／或 QoS 标记时，英特尔适配器使用 802.3ac 标记。

•	如果将适配器配置用于 VLAN，则VLAN 交换器必须支持与适配器同类的标记（802.3ac）。

•	如果将适配器配置用于优先化，一些交换器要求在其上有一个非默认的 VLAN 以启用标记传递。


过滤器

一个应用于外发（传输）数据包的参数，决定其是否应加上 IEEE 802.1p 的标记或是否应放置在高优先性队列中。


IEEE 802.1p 规格

用不同的优先性级别标记数据包的 IEEE 标准。在网络上发送这些数据包时，首先会传输优先级较高的数据包。优先性数据包标记使适配器能与其他网络设备协作，提供更好的整体性能。

IEEE 802.1p 标记仅在网络体系结构（交换器和其他路由设备）支持它时才有效。如果您的基础设施不支持 IEEE 802.1p 标记，或者您不确定，您可以使用英特尔的 高优先队列。


高优先队列

“英特尔(R) 优先性数据包”使用的传输队列。“高优先队列 (HPQ)”处理高优先性数据包。

基于 82558 或以上控制器的英特尔(R) PRO/100 适配器有 HPQ。欲获得关于控制器的信息，参阅适配器规格表。

欲获得关于 HPQ 的信息，参阅“英特尔优先性数据包”联机帮助。


加标记

给数据包添加额外的信息。对使用 IEEE 802.1p 标记的“优先性数据包”，这就是添加表明数据包的优先性的 4 个额外字节的信息


检测到 CardBus

单一适配器安装

如果在安装单一 Cardbus 适配器，单击安装的型号。

注意:如果已安装 Intel(R) PRO/100 Cardbus II 适配器（仅适用于 LAN），又在安装 Intel(R) PRO/100 LAN+Modem56 Cardbus II 适配器，必须：

1.	删除仅适用于 LAN 的适配器的驱动程序。

2.	重新启动计算机。

3.	重新安装适用于 LAN+Modem56 适配器的驱动程序。

两个适配器安装

如果在安装两个 Cardbus 适配器，且其中一个或两个是英特尔 PRO/100 LAN+Modem56 Cardbus II 适配器，单击英特尔(R) PRO/100 LAN+Modem56 Cardbus II。

如果两个适配器都是英特尔 PRO/100 Cardbus II 适配器（适用于 LAN ），单击英特尔(R) PRO/100 Cardbus II。

PCI 适配器

如果在安装 PCI 适配器（例如在对接台上），单击英特尔(R) PRO PCI 适配器。


CardBus 资源
定义 CardBus 资源

为您的网络适配器和调制解调器选择一组可用资源。

验证选定的资源与您的计算机兼容

要启动 Intel(R) PROSet，请双击 “控制面板”中的 Intel PROSet II图标。
Intel PROSet II 出现。

•	如果没有资源冲突，“一般”选项卡显示适配器状态信息。

•	如果没与另一个设备发生资源冲突，Intel PROSet II 显示一个提供指导的“故障排除”选项卡。遵照这些指导来选择不同资源。


巨帧

“巨帧”大于标准以太网帧。标准以太网帧大约为 1.5k 字节，巨帧容纳多达约 16k 字节。

当大型数据包占网络通信的绝大多数，而额外的等候时间可以容忍时，巨帧可减少 CPU 使用，并提高线路效率。

注意：巨帧仅在 1000 Mbps 时受支持。以 10 或 100 Mbps 使用巨帧将导致性能变差或链接丢失。“巨帧”仅对 TCP/IP 数据包有效。

开始之前

确认：

•	安装了以 1000 Mbps 速度运行的英特尔(R) PRO/1000 适配器。英特尔(R) PRO/100 适配器不支持巨帧。

•	系统正在运行 Windows* 2000、XP、或 NT* 4.0。

•	网络设备支持巨帧。在其他网络设备上设置“巨帧”时，应明白网络设备对“巨帧”大小的计算不相同。有些设备将数据包头的信息包括在帧大小中，有些不包括。

设置巨帧

•	要配置常用的数据包大小，使用 Intel(R) PROSet II。

•	要配置其他任何数据包大小，在注册表中输入其值。

在英特尔(R) PROSet II 中配置“巨帧”

在网络上设置“巨帧”有三个步骤。

第一步：配置适配器以支持“巨帧”：

1.	打开 Intel(R) PROSet II。

2.	在“网络部件树”中，单击要配置“巨帧”的适配器。

3.	单击高级选项卡。

4.	从“设置”列表，单击巨帧。

5.	从“数值”框，单击一个数据包大小。

现在该适配器已配置为支持“巨帧”。

第二步：配置网络交换器以支持“巨帧”。查阅交换器文档以了解详细信息。

第三步：配置服务器以支持“巨帧”。查阅服务器文档以了解详细信息。

使用注册表配置“巨帧”

在网络上设置“巨帧”有三个步骤。

第一步：配置适配器以支持“巨帧”：

1.	打开“注册表编辑器”。单击开始 > 运行。在“打开”框中，键入regedit。
打开“注册表编辑器”。

2.	巡航到 MaxFrameSize 注册表主键。

3.	输入 1415 至 16128 间的一个值作为帧大小。

现在该适配器已配置为支持“巨帧”。

第二步：配置网络交换器以支持“巨帧”。查阅交换器文档以了解详细信息。

第三步：配置服务器以支持“巨帧”。查阅服务器文档以了解详细信息。


MiniPCI 适配器

MiniPCI 适配器适用于支持 MiniPCI 外形尺寸的特定便携式计算机。这些适配器支持与本帮助文件所述的客户适配器相同的功能集。有些 MiniPCI 适配器产品中还集成了调制解调器硬件。

如果您的产品中有调制解调器，参阅计算机文档以了解调制解调器得配置信息。

参阅：

英特尔(R) PRO/100+ 适配器的高级设置


PRO/10+ 适配器的高级设置
英特尔(R) PRO/10 和 PRO/10+ 适配器的高级设置

“高级”选项卡中列出的设置让您可自定义适配器如何处理链接改变、缓冲区、分载及其他功能。下列功能不一定全有，这取决于您运行的操作系统及安装的特定适配器。

高级设置

适应性帧间距调整

补偿网络上过多的以太网数据包碰撞。默认设置为 0，即禁用此设置。建议设置（1）可动态适应网络通信条件，对大多数计算机是最佳设置。只有当设置值为 1 时此动态模式才活动。然而，在一些少见场合，手控设置间距值可能会获得更好性能。设置一个值即强制在数据包之间保持静态间隔。

增大此值即增加被传输的数据包之间的延迟。

支持的适配器	所有
默认	1
范围	0-255

适应性技术

启用或禁用适配器驱动程序中的微码。微码根据操作系统环境来优化性能。

要保证获得最佳的可能性能，保持启用“适应性技术”。

在对适配器兼容性问题进行故障排除时，可禁用“适应性技术”。禁用“适应性技术”也会禁用禁用“传输控制快”和“适应性性能调整”。

支持的适配器	所有
默认	开
范围	开、关
适应性传输阈值

制定适配器在发送数据包之前在传输缓冲区中储存的字节数。例如，如果“适应性传输阈值”是 100，适配器在其缓冲区中储存 100 字节（800 比特）的数据，然后再发送。

•	提高“适应性传输阈值”降低传输性能，但可能减少欠载运行。

•	Lowering the Adaptive Transmit Threshold value enhances transmit performance, but there might be more underruns.降低此值使适配器能提早传输。

适配器仅将“适应性传输阈”值用作一个起点。如果适配器能使用较低的值获得更好的性能，它自动使用较低的值。

要将适配器配置成先传输满载的以太网帧，然后再调整到最佳性能，将此值设为 190。如果此值为 190 时传输性能显著下降，将阈值设为 16，然后再逐步增大。

支持的适配器	所有
默认	12
推荐	• 如果计算机有多块总线主控卡或长等待时间，将此值设为 200 以上。 • 如果计算机有一块总线主控卡，将此值设为 12。
范围	0-200
无资源的基本连接性

即使系统没有足够资源运行所有高级设置，仍保持网络连接。“IPSec 分载”和“大型发送分载”之类的功能，在有充足资源时恢复。系统资源不足时发生的错误，可在系统日志中找到。

支持的适配器	所有
默认	关
建议值	开
范围	开、关
接合缓冲区

通过自定义“接合缓冲区”的数目来优化传输性能。“接合缓冲区”使适配器能将数据片断连接起来然后再作为数据包发送。

“接合缓冲区”设置必须配置成与“传输描述符”协作。“接合缓冲区”设置应当是“传输描述符”的 30 - 50%。如果未将“接合缓冲区”设置修改来配合“传输描述符”设置，传输性能也许不能提高。

在 Windows 4.0 计算机上，“接合缓冲区”设置显著提高传输性能。在 Windows 98 和 Windows 2000 计算机上，它也提高传输性能。

支持的适配器	所有
默认	8
建议值	8
范围	1-32
流量控制接收

通过暂停传输路径，使适配器能接收全双工流量控制帧。传输路径暂停的时间长度在接收到的流量控制帧中指定。这些设置可防止数据包丢失，从而精确调整网络性能。

支持的适配器	并非每一种型号的适配器都具备此属性。
默认	禁用
范围	启用、禁用

基于链接的登录

启用“适应性链接响应”（ALR）功能。此功能根据参数 LinkBasedLoad 的值来检查 PhyLink 状态，并返回 Success（成功）或 Failure（失败）值。

支持的适配器	所有
默认	禁用
范围	启用、禁用

链接速度和双工

配置带链接设置的英特尔(R) PRO/10+ 适配器

支持的适配器	所有
默认	自动检测
建议值	自动检测
范围	• 自动检测 -适配器与转换器协商如何发送／接收数据包(是使用全双工模式还是半双工模式)。  注意:您必须有具备自动协商能力的交换器才能通过将“链接速度和双工”选项设置为“自动检测”来获得全双工支持。 • 10Mbps/半双工 - 适配器使用 10 Mbps 速度并且一次进行一项操作。或是发送，或是接收。 • 10Mbps/全双工 - 适配器使用 10 Mbps 速度，同时发送和接收数据包。这将提高适配器的性能。只在有全双工交换器时才选择此模式。
本地管理的地址

覆盖适配器的 MAC 地址。要输入新的网络地址，在框中键入 12 个十六进制数字。

支持的适配器	所有
默认	无
范围	0000 0000 0001 - FFFF FFFF FFFD 例外： • 不要使用多点传输地址（高位字节的最低位 = 1）。  • 不要使用全 0 或全 F。
PCI 总线效率

使适配器或者使用最好的数据包传输方法，或者始终强制数据包接合。

•	禁用“PCI 总线效率”时，适配器使用能提供最好的可能性能的传输方法。如果接合数据包能提供最好的传输性能，适配器会自动接合数据包。

•	启用“PCI 总线效率”时，适配器强制数据包接合。

如果数据包传输性能无问题，将“PCI 总线效率”设为“禁用”。如果欠载运行数高，或者“PCI 总线”表现出性能问题，将此值设为“启用”。

支持的适配器	所有
默认	禁用
范围	启用、禁用

优先性级别定义

定义带 QoS 标签的数据包的优先性级别分割点。

如果计算机启用了 802.1p/802.1Q 标记（QoS），您可定义由优先性队列服务的优先性级别。英特尔适配器有两个优先性队列：高和低。在默认情况下，数值为 0-3 的数据包经“低优先性队列”发送，数值为 4-7 的数据包经“高优先性队列”发送。

您在优先性级别定义中输入的数字，就是高和低优先性队列的分割点。例如，如果您输入 6，那么优先性为 0-5 的数据包经“低优先性队列”发送，优先性为 6-7 的数据包经“高优先性队列”发送。

支持的适配器	所有
默认	4 • 数值为 0-3 的数据发送到“低优先性队列”。  • 数值为 4-7 的数据发送到“高优先性队列”。
范围	0-7

接收缓存块

指定在将数据复制到协议内存中时，驱动程序使用的缓冲区数。

在网络负载高的情况下，增加接收缓冲区数可提高性能。与此同时，这也增加驱动程序使用的系统内存量。在另一些情况下，修改此值可能会损害系统性能。

支持的适配器	所有
默认	48
建议值	• Windows 98、Windows Me、Windows 2000、和 Windows XP 中的单一适配器： 48 • Windows NT 中的单一适配器： 32 • 成组的适配器： 250
范围	8-1024
重新传输帧间距调整

增大帧重新传输之间的延迟。虽然存在一种内置的以太网算法供适配器用来在碰撞后重新传输帧，但当网络上碰撞数极大时，增大延迟时间可改善网络性能。

支持的适配器	所有
默认	10
范围	6-15

传输控制块

定义“传输控制块”的数目。“传输控制块”是数据片断，使适配器能追踪系统内存中的传输数据包。每个传输数据包需要一个或多个“传输控制块”，这取决于数据包的大小。

如果您注意到传输性能可能有问题，可考虑增大“传输控制块”的数目。虽然增大“传输控制块”的数目可提高传输性能，“控制块”确实消耗系统内存。如果传输性能不成问题，使用建议值 16。

支持的适配器	所有
默认	32
建议值	16
范围	8-64


PRO/1000 链接配置
英特尔(R) PRO/1000 链接配置（仅适用于铜质型号）

注意：在绝大多数情况下，都应启用自动协商。如果禁用自动协商，确保链接伙伴的设置与适配器的设置匹配。禁用自动协商时，适配器不能以 1000 Mbps 运行。

设置速度和双工

1.	在“链接配置”选项卡，单击启用或禁用以修改自动协商设置。

•	启用自动协商时，适配器与链接伙伴协商速度和双工。

•	禁用自动协商时，适配器被强制使用指定的速度和双工设置。禁用自动协商时，确保链接伙伴能以指定的速度和双工运行。如果链接伙伴不能以强制的设置运行，适配器与链接伙伴之间就无法建立通讯。

2.	如果启用自动协商，选择在协商过程中向链接伙伴广告的速度和双工设置。默认情况下，所有设置都被广告。可能地设置包括：

•	10 Mbps 半双工

•	10 Mbps 全双工

•	100 Mbps 半双工

•	100 Mbps 全双工

•	1000 Mbps 全双工

注意:根据 IEEE 规格，基于 1000 的 T 操作不能被强制执行。然而，您仍可将适配器配置为只以 1000 操作，方法是选择自动协商，再在“广告”设置部分只选择 1000 Mbps 全双工。

3.	如果禁用了自动协商，单击以下设置之一来强制适配器的速度和双工。

•	10 Mbps 半双工

•	10 Mbps 全双工

•	100 Mbps 半双工

•	100 Mbps 全双工

为确保能够通讯，验证链接伙伴支持强制的设置。

4.	单击确定。

5.	提示时，重新启动计算机。

该适配器的速度和双工设置已配置完毕。


链接伙伴

一个适配器链接到的设备，如另一个适配器、集线器等。


网络部件树视图
网络部件树

“网络部件树”位于 Intel(R) PROSet II 窗口的左侧。单击适配器、VLAN、或组，以查看组件细节


Boot Agent

此选项卡让您查看控制 Boot Agent 软件性为的设置。您也许可在“设置”选择框中更改有些设置。您也许还可使用此选项卡用 Boot Agent 软件映象来更新快闪 ROM 设备，条件是您的 IT 管理员已启用此功能。

有关每一个可能的配置设置的详细叙述，参阅：

•	Network Boot Protocol

•	Boot Order

•	Setup Menu Wait Time

•	Show Setup Prompt

•	Legacy OS Wakeup Support

有关更改配置设置的指示，请参阅《Intel（R）Boot Agent 用户指南》。

注意：

如果你无法更改配置设置，您的适配器或系统可能没有启用该设置。

这个“帮助”文件中提供的信息仅对 16 位 PXE 2.0 版本的引导代理有效。此处叙述的“配置设置”选项，大多数在 EFI 环境中不用。

“更新引导代理”按钮

使用此按钮来安装或更新英特尔引导代理软件。

注意：

Boot Agent 更新操作将一个新的 Boot Agent 映像写入快闪 ROM, 这可能会暂时禁用 Windows* 网络设备驱动程序。在完成此操作后，可能需要重新启动计算机。

如果需要 DOS 安装，参阅《Intel（R）Boot Agent 用户指南》中的“在 DOS 环境中安装/更新”章节。

安装或更新 Boot Agent 软件

注意:从英特尔的网站下载快速快闪映像文件时，记住要将其保存到一个临时目录或者一个容易找到的位置，以便执行此步骤。

1.	从“开始”菜单，单击设置，然后单击控制面板。
出现“控制面板”窗口。

2.	双击 Intel(R) PROSet II 图标。
Intel PROSet II屏幕出现。

3.	从“网络组件树”选择包含要更新其闪存 ROM 的适配器。

4.	单击 Boot Agent 选项卡。如果该选项卡不出现，请更新网络驱动程序或确保您有 Intel PROSet II 版本 4.0 或以上。

注意:Intel PROSet II 还使您可以更改 PXE 和 RPL 环境的配置。如果您在 Intel PROSet II 屏幕左侧的“网络部件”中所列的设备中选择了在 PXE 或 RPL 环境中运行的适配器，您也许可以查看或更改出现于屏幕右侧的配置设置。欲获得更多信息，参阅《Intel（R）Boot Agent 用户指南》中“在 Windows 环境中配置 Boot Agent”一节。有些快闪 ROM 不是对所有的配置设置都支持。

5.	若要编辑设置，请按 Ctrl+S 组合键。按下 Ctrl+S，Boot Agent 选项卡的外观将变为包括一个变灰的（禁用）“应用设置”按纽。

6.	单击更新 Boot Agent。
一个警告对话框出现，说明在更新“引导”映像时网络连接暂时断开。

7.	单击是以继续更新操作。
出现一个对话框，询问是否要创建现有闪存 ROM 的备份。

8.	如果您希望在更新快闪前，创建快闪 ROM 中当前内容的备份，单击是。“将现有闪存映象保存为”对话框出现。继续执行步骤 10。

9.	如果不要将现有快闪 ROM 映像保存到文件，单击不。单击是，再继续执行步骤 11。

10.	如果接受默认路经和文件名（默认文件名是适配器的的独特 MAC 地址），单击保存。否则，修改这些参数，再单击保存。

11.	如果您保存的所需快闪 ROM 映象文件显示为屏幕'的默认路径和文件名。则在“打开文件”框单击打开。否则，更改路径和文件名，然后单击打开。
注意:闪存 ROM 映象可在英特尔网站找到。

更新过程需要五至十秒钟。再更新操作进行时，会出现一个进度指示器。


网络引导协议

如果您的 Boot Agent 不支持 RPL，此设置就不能更改。

可能值：

•	PXE（预引导执行环境）

•	RPL（远程程序加载）

说明:

选择 PXE 以用于和 WfM 兼容的网络管理程序，如 LANDesk* Management Suite、Windows* 2000 RIS、Windows XP RIS、和 Linux*。

选择 RPL 用于传统型远程引导，以及有些 Novell NetWare* 远程引导解决方案。


引导顺序

可能值：

•	使用 BIOS 设置引导顺序

•	先试网络，再试本地驱动器

•	先试本地驱动器，再试网络

•	只试网络

•	只试本地驱动器

说明:

让您选择系统引导时选择引导设备的顺序。如果计算机的 BIOS 支持 BIOS 引导规格（BBS）或在 BIOS 设置程序向中启用了即插即用（PnP）兼容的引导顺序选择，则此设置将始终是使用 BIOS 设置引导顺序，并且不可更改。在此情况下，参阅您的客户计算机特定的 BIOS 设置手册来设置引导选项。

如果您的客户计算机没有 BBS 或 PnP 兼容的 BIOS，您可选择上列任何值，除了使用 BIOS 设置引导顺序。


显示设置提示

可能值：

•	启用 - 默认值

•	禁用

说明:

如果选择启用，则在 POST 后出现 Ctrl+S 提示，您便可在 设置菜单等待时间允许的秒钟数内按 Ctrl+S 组合键来显示“配置设置菜单”。

如果选择禁用，“设置菜单等候时间设置为 0，则在引导过程中就不出现 Ctrl+S 设置的提示。不过，您仍可显示“配置设置菜单”，方法是在 POST 之后立即不断地按 Ctrl+S 组合键直到菜单出现。如果重复按 Ctrl+S 组合键后“配置设置菜单”仍不出现，重新引导并再试。


设置菜单等待时间

可能值：

•	0 秒

•	2 秒

•	3 秒

•	5 秒

说明:

在系统引导过程中，Boot Agent 等候您按 Ctrl+S 组合键以显示“配置设置菜单”的秒数。

如果在“设置菜单等待时间”设置中选择“0”，和／或在“显示设置提示”设置中选择禁用，则在引导过程中不显示 Ctrl+S 设置提示。不过，您仍可显示“配置设置菜单”，方法是在 POST 之后立即不断地按 Ctrl+S 组合键直到菜单出现。如果重复按 Ctrl+S 组合键后“配置设置菜单”仍不出现，重新引导并再试。


传统 OS 唤醒支持

当从千兆位适配器引导时，此设置部出现在“配置设置”菜单中。

查询操作系统指导，以确定您的操作系统是否支持远程唤醒，以及如何使用此功能。

可能值：

•	已启用

•	禁用

说明:

选择启用以启用非 Windows* 操作系统（如 DOS 或  NetWare*）使用 WfM 适配器的远程唤醒能力。

使用Windows 2000、XP、Me、或 98SE 时为此设置选择禁用。


VLAN 列表

如果配置了VLANs，它们出现在“网络部件树”中：

右击一个 VLAN 时，出现以下选项：

•	更改 VLAN 属性 - 允许您更改 VLAN 配置。

•	删除 - 允许您删除 VLAN。

参阅

添加 VLAN


组列表

如果配置了适配器组，它们出现在“网络组件树”中：

右击一个组时，出现以下选项：

•	移除组

•	更改组模式

•	添加 VLAN

•	启用 IPSec

•	启用 GVRP

如果您配置了一个组，但这个组不出现在“网络部件树”中，您也许得关闭 Intel(R) PROSet II来使组设置生效。


参加组的适配器列表

右击一个参加组的适配器列表时，出现以下选项：

•	优先主适配器 - 指定选中的适配器为组中主要的传输适配器。通常，在此处指定的适配器是您的高带宽适配器。

•	优先次适配器 - 指定选中的适配器为优先主适配器的后备适配器。此选项要到您指定了优先主适配器后才出现。

•	从组中删除 - 从组中删除选中的适配器。

参阅

•	更改适配器分组模式

•	添加适配器至现有组

•	创建新组

•	从组中删除适配器

•	移除适配器组

•	指定一个适配器为主或次


网络部件
网络组件树

“网络组件树”列出在您的系统上活动的网络组件。“网络组件”包括网络适配器、组和 VLAN。


成员适配器

“成员适配器”列表框包含构成一个组的适配器。单击一个成员适配器以查看该适配器的特有信息。

参阅

从组中删除适配器


虚拟 LAN

“网络部件树”中“虚拟 LAN”选项卡列出已配置的 VLAN。

参阅

添加 VLAN

更改 VLAN 属性

VLAN 定义

删除 VLAN

VLAN 的高级设置

设置 GVRP


删除适配器实例
删除适配器

在从 Intel(R) PROSet 中删除一个适配器或从计算机删除一个适配器时，确保该适配器不是一个组的成员。如果该适配器是一个组的成员，首先从组中删除适配器，再遵照下文指导执行。

从 Intel(R) PROSet II中删除适配器

1.	在“网络部件树,”中，右击要删除的适配器。

2.	单击删除。
确认对话框出现，通知您该适配器不是一个组的成员。

3.	单击是。

4.	单击确定以关闭 Intel PROSet II 并应用更改。

5.	提示时，重新启动系统。

Intel PROSet II不再管理该适配器。


“创建新组”
创建新组

“组”是为增强网络功能性（如从故障恢复或提高传输吞吐量）而配置的一群适配器。

要创建一个组

1.	在“网络部件树”中，右击一个未参加组的适配器。

2.	单击添加至组，再单击创建新组。
“分组向导”出现。

3.	选择要创建的组的类型，再单击下一步。选项包括：

•	适配器容错

•	交换器容错

•	自适应负载平衡

•	链接聚合 (动态_3ad* / GEC / LA / 802.3ad 静态模式)

4.	如果要创建“自适应负载平衡”组，还可选择启用或禁用“接收负载平衡”（RLB）。

•	如果启用 RLB，能以最高速度运行的组成员接收 IP 通信，而主适配器接收非 IP 通信。
注意:启用 RLB 时，Intel(R) PROSet II 自动选择一个首选主适配器。Intel PROSet II并不根据适配器的型号或速度来选择优先主适配器。

•	如果禁用 RLB，只有主适配器接收通信。

5.	该列表显示当前未参加组的所有适配器。从列表中选择要包括在此组中的适配器，再单击下一步。

6.	单击完成。

7.	如果愿意，还可将组中的一个适配器指定为主适配器。要指定一个主适配器，右键单击选中的适配器，再单击首选主适配器。
 如果您不想选择主适配器，Intel PROSet II 会选择一个首选主适配器。

8.	单击关闭以关闭 Intel PROSet II 并应用更改。

现在组已配置完毕。

注意:当在 Intel PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


添加适配器至现有组

您可在任何时候将适配器添加至一个现有组。

注意:在 Dynamic 802.3ad 组中更改配置时，在交换器重新计算链接聚集体的过程中，网络通信可能暂时中断。

在 Intel(R) PROSet II中将适配器添加至一个现有组

1.	在“网络部件树”中，右键单击一个组列表。

2.	单击添加适配器至组，再选择要添加的适配器。

该适配器即成为该组的一部分。

注意:当在 Intel（R）PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


添加 VLAN
创建 VLAN

VLAN 是为增强网络安全性及缩小广播域的范围而将适配器配置成的逻辑组合。

创建 VLAN

1.	在“网络部件树”中，右击组列表或未参加组的适配器列表。

2.	单击添加 VLAN。
“添加新 VLAN”对话框出现。

3.	在“VLAN ID”字段中，键入指派给该适配器的 VLAN 的号码。该 VLAN ID 必须与交换器上配置的 VLAN ID 匹配。
注意:VLAN 号 0 和 1 通常被保留。查阅交换器文档以了解详细信息。

4.	在“VLAN 名称”字段，为 VLAN 键入一个标签。例如，“销售”或“工程”。该名称只为标识之用，不必与其他网络设备上的名称匹配。

5.	单击确定。

该适配器即成为 VLAN 的一个成员。在将适配器设置成 VLAN 成员后，确保用相应的 VLAN 信息设置其他网络设备以完成 VLAN 配置。

注意:当在 Intel（R）PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


删除 VLAN

删除 VLAN 时，使用英特尔(R) PROSet II。通过操作系统的“网络面板”删除或禁用 VLAN，可能会影响系统稳定性和适配器配置。

要从组或适配器中删除 VLAN

1.	在“网络部件树”中，右键单击一个 VLAN 列表。

2.	单击删除 VLAN。

VLAN 从组或适配器中删除。

注意:当在 Intel PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


删除适配器组

删除适配器组时，使用英特尔(R) PROSet II实用程序。通过操作系统的“网络面板”删除或禁用组，可能会影响系统稳定性和适配器配置。

要删除整个适配器组

1.	在“网络部件树”中，右键单击一个组列表。

2.	单击删除。

3.	确认消息出现。单击是。

现在组已被删除。适配器继续作为独立的设备运行。

注意:如果您为组创建了 VLAN 或 “优先级数据包过滤器”，这些将随组一起被删除。如果在一个适配器参加组之前曾为其创建了 VLAN 或“优先性数据包过滤器”，这些将随组被删除而丢失。


更改适配器分组模式
更改分组模式

更改一个组的分组模式

1.	在“网络部件树”中，右键单击一个组列表。

2.	单击更改组模式，再单击以下之一：

•	适配器容错

•	交换器容错

•	自适应负载平衡
适配器负载平衡将组模式更改为自适应负载平衡时，接收负载平衡默认被启用。要启用接收负载平衡，更改组模式，再在“分组高级”选项卡中启用接收负载平衡。

•	链接聚合 (动态_3ad* / GEC / LA / 802.3ad 静态模式)

现在组模式已经更改。

注意:当在 Intel（R）PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


从组中删除适配器

您可在任何时候从一个现有组中删除适配器。

注意:在 Dynamic 802.3ad 组中更改配置时，在交换器重新计算链接聚集体的过程中，网络通信可能暂时中断。

要从组中删除适配器

1.	在“网络组件树”中，右键单击一个组。

2.	单击从组中删除。

3.	单击确定应用更改。

该适配器不再是该组的一部分。

注意:当在 Intel（R）PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


更改 VLAN 属性

您可通过更改 VLAN ID 来讲适配器重新配置为另一个 VLAN 的成员。更改与适配器关联的 VLAN ID 将其从现有 VLAN 中删除，切断与现有 VLAN 中计算机的通讯。

例如，如果将 VLAN ID 从 7 改为 9，该计算机不再与 VLAN 7 中的计算机通讯，而与 VLAN 9 中的计算机通讯。

更改 VLAN 配置

1.	在“网络组件树”中，右键单击一个 VLAN。

2.	单击更改 VLAN 属性。

3.	在“VLAN ID”字段中，键入指派给该适配器的 VLAN 的号码。该 VLAN ID 必须与交换器上配置的 VLAN ID 匹配。
注意:VLAN 号 0 和 1 通常被保留。查阅交换器文档以了解详细信息。

4.	在“VLAN 名称”字段，为 VLAN 键入一个标签。例如，“销售”或“工程”。VLAN 名称仅为提供信息之用，不必与其他网络设备上的配置的 VLAN  名称匹配。

5.	单击确定关闭 Intel(R) PROSet II。

现在 VLAN 配置已经更新。

注意:当在 Intel（R）PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。

参阅

启用 GVRP

VLAN 的高级设置


指定一个适配器为主或次

在一个组中，有一个主适配器及一个或多个次适配器。

您可以挑选或者手工选择一个组的主适配器，或者让 Intel(R) PROSet II选择主适配器。

•	如果您自己选择主适配器，选中的适配器就成为“优先主适配器”。只要“优先主适配器”处于活动状态，它就传输和接收通信。如果“优先主适配器”发生故障而后又还原活动状态，控制将自动返回给“优先主适配器”。

例如，您有一台服务器，其中的英特尔(R) PRO/1000 千兆位适配器是主适配器，英特尔(R) PRO/100+ 或 PRO/100 S 适配器是次适配器，而您想让英特尔 PRO/1000 千兆位适配器成为优先主适配器。在这种情况下，如果英特尔 PRO/1000 适配器发生故障，英特尔 PRO/100+ 或 PRO/100 S 就取而代之。在替换英特尔 PRO／1000 适配器时，它将自动承担组中主适配器的角色。

如果手动选择一个主适配器，组中将总有一个“首选主适配器”。

•	如果您不设定主适配器，Intel PROSet II根据适配器的型号和速度选定最好的适配器为主适配器。这就是说，虽然有主适配器，但并没有优先主适配器。没有优先主适配器时，当主适配器发生故障，Intel PROSet II 可选定一个替代的主适配器。

例如，如果主适配器（英特尔(R) PRO/1000 千兆位适配器）发生故障，Intel PROSet II可指定组中的另一个适配器为主适配器。如果英特尔(R) PRO/1000 适配器恢复活动状态，它重新成为组中的一个成员，但不是主适配器。

要将一个适配器设为主适配器或次适配器

1.	在“网络部件树”中，右键单击已分组的适配器列表。

2.	单击优先主适配器或优先次适配器。

该适配器现在已有配置的状态。

要改变适配器的优先状态

使用上述相同步骤，也可改变适配器的优先状态。

STP 和 SFT 组： 如果您改变组中的主（活动）适配器，该组将用新的主适配器的 MAC 地址重新加载。类似地，更改一个组的“本地管理地址”（LAA）也将导致重新加载，该组将有一个新的 MAC 地址。如果在一个 SFT 组中执行以上两种操作，而当时服务器在网络上处于活动状态，将会导致该组无法通信，直到所有网络设备都用该新主适配器的地址信息刷新其 ARP 表之后才能恢复。刷新 ARP 表所需的时间量由“ARP 缓存超时时期”设定，有些路由器和操作系统有这个参数。随“ARP 缓存超时时期”的长度，该组无法通信的时间可能会长达 10 分钟。

注意:“首选次适配器”选项要在您指定了“首选主适配器”后才可用。


PROSet 托盘图标
Intel(R) PROSet II托盘图标

安装 Intel(R) PROSet II时，在任务栏中靠近时钟处可看到一个 Intel PROSet II托盘图标。

右击该图标时，出现以下选项：

命令	说明
启动英特尔(R) PROSet II(L)	显示 Intel PROSet II 实用程序。
显示状态	显示安装的无线适配器的名称。
隐藏托盘图标(H)	隐藏任务栏中的托盘图标。   使图标在任务栏中显示： 在 PROSet II的“一般”选显卡中单击显示托盘图标。
退出	关闭 Intel PROSet II 并从任务栏中暂时删除托盘图标。  虽然在任务栏看不到该图标，仍可通过在“控制面板”中双击英特尔 PROSet II 图标来启动英特尔 PROSet II。 计算机重新启动时，Intel PROSet II 托盘图标出现在任务栏中。
退出且开机时不启动	删除 Intel PROSet II 托盘图标，而且计算机重新启动时不再出现。 要在选择此选项后还原托盘图标：  1. 单击开始 > 运行。 2. 在“打开”框中，键入PROMON，再单击确定。   Intel PROSet II 图标将出现在任务栏中，直到计算机重新启动。 要永久显示托盘图标，参阅下文开机时启动托盘图标。
“启动时启动托盘图标”	配置 Intel PROSet II 托盘图标在任务栏中显示。此选项确保托盘图标在计算机重新启动后可见。 注意:此选项仅在使用退出并在计算机启动时不运行选项时可用。


机智断电技术详细信息
机智断电详细信息

“机智断电”（SPD）是基于英特尔 82558、82559 和 82550 的适配器在没有有效链接时为尽量减少耗电量而使用的节电方法。SPD 使适配器进入深眠模式，可多节电达 150%。SPD 在以下条件下激活：

•	适配器在没有有效链接

•	操作系统处于“挂起”模式

在以上两种情况下，如果“机智断电”已启用，操作系统就将适配器置于睡眠模式，减少总耗电量。当适配器得到有效链接或操作系统脱离“挂起”模式时，正常耗电和适配器活动恢复。


卸装设备失败消息

如果试图用“设备管理器”来删除“适配器组列表”或“VLAN 列表”，将收到以下消息：“卸装设备消息失败。该设备可能是计算机引导所需要的。"

这一消息的意思是不能用“设备管理器”来删除 Intel(R) PROSet II 创建的虚拟适配器。要从“设备管理器”删除适配器，使用 Intel PROSet II。

参阅

移除适配器组

删除 VLAN

启用 GVRP


VLAN 的高级设置

自定义 VLAN 的高级设置

1.	在“网络部件树”中，单击一个 VLAN 列表。

2.	单击高级选项卡。

3.	从下拉列表中，单击 NumRxPackets，再键入新值。
NumRxPackets 定义“接收描述符”的数目。“接收描述符”是数据片断，使适配器能将接收的数据包分配至内存。每一个接收的数据包要求一个“接收描述符”，每个描述符使用 2kb 内存。

如果您注意到接收通信性能显著下降，可考虑增大“接收描述符”的数目。如果接收性能不成问题，使用默认设置。

警告：修改此值可能会降低您的系统性能。

4.	从下拉列表中，单击 NumTxPackets，再键入新值。

NumTxPackets 定义“传输描述符”的数目。“传输描述符”是数据片断，使适配器能追踪系统内存中的传输数据包。每个传输数据包需要一个或多个“传输描述符”，这取决于数据包的大小。

如果您注意到传输性能可能有问题，可考虑增大“传输描述符”的数目。虽然增大“传输描述符”的数目可提高传输性能，“传输描述符”确实消耗系统内存。如果传输性能不成问题，使用默认设置。

警告：修改此值可能会降低您的系统性能。

5.	单击确定。

6.	现在 VLAN 具有自定义的设置。

现在 VLAN 已经自定义。

注意:当在 Intel（R）PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


启用 IPSec

IP 安全性（IPSec）是由 Internet Engineering Task Force（因特网工程工作组）开发的一组标准，它通过确认数据程序包在传输过程中不会改变来保护 IP 通讯。有关 IP 安全性的详细信息，请访问英特尔支持网站：http://support.intel.com 或者，如果有英特尔 Intel(R) Packet Protect，请参见 Packet Protect 用户指南。

要求

可以在 Intel(R) PROSet II 中启用或禁用 IP 安全性，如果：

•	您使用以下操作系统中的一个：

•	Windows* 98

•	Windows NT* 4.0, SP5 或更新

•	Windows Me

•	您使用英特尔（R）PRO／100 适配器

如果使用 Windows 2000 或 Windows XP、“IP 安全性”将作为 Microsoft Management Console 的一个扣件可用。参阅操作系统文档以了解在 Windows 2000 或 XP 如何实施 IPSec 的更多信息。

启用 IPSec

1.	右键单击网络组件树组列表或未分组的适配器列表，并选择“启用 IPSec”。

2.	重新启动计算机。

3.	安装 Intel(R) Packet Protect 软件。
注意:若要安装 Packet Protect，在此之前必须在至少一个适配器或适配器组中选择“启用 IPSec”选项。

4.	IPSec 现在已启用。

禁用 IPSec

右键单击网络组件树组列表或未分组的适配器列表，并清除“启用 IPSec”。

在 Intel(R) PRO/100 S 适配器上分载加密。

英特尔（R）PRO／100 S 系列适配器能分载 IP Security 交易的加密处理。通过控制加密处理，适配器降低对 CPU 的使用。若要启用分载功能：

1.	使用  Intel Packet Protect ，或者使用 Microsoft Management Console（如果计算机运行 Windows 2000 或 XP），来启用IP Security。

2.	在 Intel PROSet II 中，从您要其处理 IP Security 加密的“网络组件树”选择英特尔 PRO/100 S 适配器。

3.	单击高级选项卡。

4.	在“设置”列表，单击分载。

5.	在“值”框中，选择 IP Security。

6.	单击确定。

现在适配器已经配置从 CPU 分载加密处理。


GVRP 支持

工作站和交换器使用 GVRP（GARP VLAN 注册协议）动态创建、更改和删除 VLAN。启用了 GVRP 的交换器可辨认 VLAN 成员的间交换器端口，追踪 VLAN 状态。

要求

为在整个网络上支持 GVRP，适配器和交换器都必须启用 GVRP。

要在适配器启用 GVRP

1.	在“网络部件树”中，右击一个至少有一个 VLAN 的参加组的适配器列表。

2.	单击 GVRP 支持。
“GVRP 支持”对话框出现。

3.	单击启用。

4.	从“GVRP 参加时间”下拉框，键入交换器 GVRP LEAVE 命令和 PROSet II GVRP Join 命令之间的毫秒数。在默认情况下，Intel(R) PROSet II 在 Leave 命令之后 200 毫秒发出 Join 命令。

5.	单击确定。

现在适配器已启用 GVRP。

故障检修

由于 GVRP 由各种不同的实施，在适配器上启用 GVRP 并不保证网络设备之间的 GVRP 兼容性。如果 GVRP 看起来无功能，禁用适配器的 GVRP。

注意:当在 Intel PROSet II 中对组或 VLAN 进行多次更改时，建议在每一更改完成后关闭 Intel PROSet II以使更改生效。然后可重新启动 Intel PROSet II 进行下一个更改。


Windows NT 4.0 Service Packs
Windows NT* 4.0 Service Packs

要使用 Intel(R) PROSet II 以及高级分组功能，安装的 Windows NT 4.0 应更新为 service pack 6a 或更新。

有关 Microsoft service pack 的信息，请访问 http://www.microsoft.com/ntserver/ 以下载 service pack 以及有关指示。


PRO/1000 台式机适配器的高级设置

注意:对这些设置进行任何更改之前，先征询网络管理员。如果将高级设置配置得与其他网络设备不兼容，可能会对适配器和系统性能造成不利影响。

适应性帧间距调整

补偿网络上过多的以太网数据包碰撞。

支持的适配器	所有
默认	启用

适应性链接响应

当适配器的电缆连接断开时，跳过要求网络连接的启动常规，从而加快系统启动过程。这将显著减少计算机启动所需的时间量。

如果“英特尔以太网控制器”的“适应性链接响应”被启用，而网络电缆未连接至 RJ-45 端口，则网络连接将被禁用。“设备管理器”中的网络连接旁会出现一个黄颜色的警告图标。

若要重新启用网络连接，将网络电缆连接到 RJ-45 端口上，然后重新启动计算机。

支持的适配器	并非每一种型号的适配器都具备。
默认	关
推荐	开
范围	开、关
注意:当系统中有一个无线适配器活动时，“适应性链路响应”(ALR) 无功能。

接合缓冲区

通过自定义“接合缓冲区”的数目来优化传输性能。“接合缓冲区”使适配器能将数据片断连接起来然后再作为数据包发送。

“接合缓冲区”设置必须配置成与“传输描述符”协作。“接合缓冲区”设置应当是“传输描述符”的 30 - 50%。如果未将“接合缓冲区”设置修改来配合“传输描述符”设置，传输性能也许不能提高。

在 Windows 4.0 计算机上，“接合缓冲区”设置显著提高传输性能。在 Windows 98 和 Windows 2000 计算机上，它也提高传输性能。

支持的操作系统	Windows NT 4.0、98、2000、XP
支持的适配器	所有
默认	128
范围	16-768
启用 PME

在使用旧式“高级电源管理”（APM）实施的计算机上，启用或禁用适配器的“唤醒”能力。“唤醒”功能使适配器在接收到某些类型的数据包时（如 ARP 数据包）脱离待命或断电状态。

•	禁用此功能将在使用旧式高级电源管理实施的计算机上禁用所有“唤醒”设置

•	启用此功能允许适配器响应“唤醒”信号。要配置适配器响应特定类型的数据包，参阅本主题下文“唤醒”设置信息。

•	“硬件默认”值强制适配器根据系统硬件来配置“唤醒”能力。

•	“无行动”值让适配器使用操作系统默认值。

如果要禁用所有“唤醒”设置，将此功能设为禁用。否则，将此功能设为“无行动”。

支持的适配器	基于 82559 的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	禁用
范围	启用、禁用
快速传输完成

在将数据包发送至网络之前清理“传输描述符”以便重新使用，从而优化传输性能。

•	禁用“快速传输完成”时，适配器必须等待数据包被发送之后，才能重新使用“传输描述符”。

•	启用“快速传输完成”时，适配器可马上重新使用“传输描述符”，使适配器能提高传输性能。

支持的适配器	基于 82544 的。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	开
范围	开、关
流程控制

使适配器能更有效地调节通信量。

•	当适配器的接收队列达到预先定义的极限时，生成流量控制帧。生成流量控制帧向传输方发出减慢传输的信号。

•	适配器响应流量控制帧，在流量控制帧中指定的时间长度内暂停传输。

使适配器能根据流量控制来调节数据包传输，有助于防止数据包丢失。

注意:为使适配器能从此功能获益，链接伙伴必须支持流量控制帧。

支持的适配器	基于 82540 和 82544，用于传输和接收。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	生成和响应流量控制帧
范围	• 关闭、响应、生成、生成和响应、硬件默认值

巨帧

注意:巨帧仅在 1000 Mbps 时受支持。以 10 或 100 Mbps 使用巨帧将导致性能变差或链接丢失。

启用或禁用“巨帧”功能。“巨帧”可在每一个帧中放入更多数据以减少发送的帧数，从而提高吞吐量并减少 CPU 利用。标准以太网的帧大小为 1514 字节，而“巨帧”可容纳 4088、9014 或 16128 字节。

只有在整个网络上的设备都支持“巨帧”且配置为使用相同的帧大小时，才启用“巨帧”。在其他网络设备上设置“巨帧”时，应明白网络设备对“巨帧”大小的计算不相同。有些设备将数据包头的信息包括在帧大小中，有些不包括。英特尔适配器不将数据包头的信息包括在帧大小中。

欲获得更多信息，参阅巨帧主题。

支持的适配器	所有
默认	禁用
范围	禁用（1514）、4088、9014 和 16128。（将交换器设高 4 字节用于 CRC；如果使用 VLAN 或 QoS 数据包标记，再加 4 字节）。  注意:在 Windows 注册表主键 MaxFrameSize 中可设置（1514-16128）范围内的任何值。
本地管理的地址

覆盖适配器的 MAC 地址。要输入新的网络地址，在“数值”框中键入 12 个十六进制数字。

支持的适配器	所有
默认	无
范围	0000 0000 0001 - FFFF FFFF FFFD 例外： • 不要使用多点传输地址（高位字节的最低位 = 1）。  • 不要使用全 0 或全 F。 “不存在”设置：返回到适配器的原始网络地址。
Windows 98SE 用户:

如果在使用手动分配的地址以后要使用默认地址，进行以下操作之一：

•	在“网络属性”对话框的高级选项卡中，选择本地管理的地址并将其值更改为 0。单击“确定”以应用设置。

•	在 Intel PROSet II 中，单击高级选项卡，然后单击还原默认值或清除“值”字段中的所有字符。单击确定应用设置。

记录链接状态事件

本设置用于启用／禁用对链接状态更改的记录。如果设置为打开，有链接更改事件或无链接更改事件会生成一个消息，显示在系统事件记录器上的。管理员从系统事件记录器上查看事件消息。

将记录以下事件。

LINK_UP_CHANGE

LINK_DOWN_CHANGE

LINK_DUPLEX_MISMATCH

支持的适配器	所有
默认	启用
范围	启用，禁用
分载接收 TCP 校验和

启用适配器验证进来的数据包的 TCP 或 UDP 校验和。

•	禁用“分载”时，操作系统验证 TCP 校验和。

•	启用“分载”时，适配器为操作系统完成验证。

此功能提高接收性能，减少 CPU 使用。

支持的操作系统	• Windows XP* • Windows 2000 • Windows 98 不支持分载。
支持的适配器	基于 82559 的及以后的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	• Windows* XP：开 • Windows 2000：关
范围	开、关
分载传输 IP 校验和

启用适配器验证外送数据包的 IP 校验和。

•	禁用“分载”时，操作系统验证 IP 校验和。

•	启用“分载”时，适配器为操作系统完成验证。

此功能提高 IP 传输性能，减少 CPU 使用。

支持的操作系统	• Windows XP* • Windows 2000 • Windows 98 不支持分载。
支持的适配器	基于 82559 的及以后的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	开
范围	开、关
分载传输 TCP 校验和

启用适配器计算外发的数据包的 TCP 或 UDP 校验和。

•	禁用“分载”时，操作系统验证 TCP 校验和。

•	启用“分载”时，适配器为操作系统完成验证。

此功能提高 TCP 和 UDP 传输性能，减少 CPU 使用。

支持的操作系统	• Windows XP* • Windows 2000 • Windows 98 不支持分载。
支持的适配器	基于 82559 的及以后的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	开
范围	开、关 注意:当服务器支持基于 DOS 的客户端时，将此功能设为“关”。
QoS 数据包标签

启用适配器发送和接收带 IEEE 802.3ac 标签的帧，包括：

•	优先性标记数据包所要求的 802.1p QoS（服务质量）标签，和

•	VLAN 所要求的 802.1Q 标签

Intel PROSet II 在您设置 VLAN 时，自动启用 802.1p 标记。

支持的适配器	基于 82559 的及以后的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	禁用
范围	启用、禁用
接收描述符

定义“接收描述符”的数目。“接收描述符”是数据片断，使适配器能将接收的数据包分配至内存。每一个接收的数据包要求一个“接收描述符”，每个描述符使用 2kb 内存。

如果您注意到接收通信性能显著下降，可考虑增大“接收描述符”的数目。如果接收性能不成问题，使用默认设置 256。

支持的适配器	所有
默认	160
范围	80-2048
TCP 分段分载

启用适配器硬件以将数据分段成有效的以太网帧。

•	禁用“TCP 分段”时，操作系统软件先将数据分段，然后发送给适配器进行传输。

•	启用“TCP 分段”时，适配器将数据分段成帧，

由于适配器硬件完成数据分段的速度比操作系统软件快得多，此功能大大提高传输性能。此外，适配器消耗的 CPU 资源较少。

支持的操作系统	Windows XP
支持的适配器	只有基于 82544 和 82540 的适配器。查看“适配器规格”主题以了解如何辨别您的适配器。
默认	1
范围	0 = 不要广告此功能；1 = 广告此功能。

传输描述符

定义“传输描述符”的数目。“传输描述符”是数据片断，使适配器能追踪系统内存中的传输数据包。每个传输数据包需要一个或多个“传输描述符”，这取决于数据包的大小。

如果您注意到传输性能可能有问题，可考虑增大“传输描述符”的数目。虽然增大“传输描述符”的数目可提高传输性能，“传输描述符”确实消耗系统内存。如果传输性能不成问题，使用默认设置 256。

支持的适配器	所有
默认	256
范围	80-2048
唤醒链接设置

在网络连接与处于待命状态的计算机建立链接时唤醒此计算机。您可以启用此功能，禁用此功能，或让操作系统使用其默认值。

支持的操作系统	Windows 9x、Windows 2000、Windows XP
范围	禁用，强制，OS 控制
默认	禁用

唤醒设置

这些设置是指由操作系统或英特尔 PROSet 激活的功能。取决于您使用的 Windows 版本，这些功能的行为各异，或者完全不支持。

以下 Windows 版本确实支持“唤醒设置”：Windows 2000、Windows XP 64 位版本、Windows XP 专业版、和 Windows Server 2003。此功能在用于基于 64 位 安腾（R）的 Windows Server 2003 中不受支持。

启用唤醒设置

您可以使用英特尔 PROSet 来配置适配器使用的唤醒设置。在选择“唤醒”设置前，必须启用计算机的“唤醒设置”。进行此项操作，请参见说明。

要启用唤醒设置

1.	在 英特尔 PROSet 中，单击“高级”选项卡。

2.	在“设置”列表框中，选择“唤醒设置”。

3.	在“值”列表中，单击合适的唤醒设置。

4.	单击“确定”或“应用”。

5.	为使适配器能响应这些类型的“唤醒”数据包，必须启用操作系统以使用“唤醒”设置：要启用“唤醒”设置，巡航到“设备管理器”并启用选项“允许此设备将计算机从待命状态唤醒”。

可用设置

以下唤醒设置在英特尔 PROSet 上可用：

设置	说明
禁用	适配器将不使用唤醒设置。
魔包唤醒	使适配器响应接收到的“魔包”而唤醒。“魔包”是一种数据包，它包含接收适配器的以太网地址的连续 16 份副本。配置此功能时，英特尔 PROSet 覆盖操作系统中此功能的值。
定向数据包唤醒	使适配器在接收到“定向数据包”时唤醒。“定向数据包”是发送到该适配器的 MAC 地址的单点传送数据包。  该协议必须在驱动程序中启用这一唤醒方法。取消此功能的选择即告诉驱动程序忽略任何启用这一唤醒方法的协议请求。
唤醒魔包和定向数据包	启用适配器在接收到“魔包”或定向数据包时唤醒。
控制操作系统	让操作系统对唤醒设置有完全控制。

注意:如果一个适配器配置有多个 IP 地址，操作系统可能会向所有被配置的地址要求 ARP 类型唤醒。适配器将仅在对向列表查询第一个 IP 地址的 ARP 数据包作出响应时被唤醒。

注意:设置唤醒并不具有将机器从关机状态（S5）中唤醒的能力。这一状态由也在“高级”选项卡中的“启用 PME”设置控制。即使设置唤醒被禁用，从 S5 中唤醒的能力取决于“启用 PME”的设置。

只要适配器驱动程序被启用，PME 设置就有效。一旦驱动程序被禁用，设备将返回到其硬件默认值，这也许会让计算机从关闭状态中被唤醒。

“恢复默认值”按钮

此按钮将当前选定的“高级设置”重置为该设置'的默认值。参阅上文所列设置中的默认值。（并非每一个设置都有此选项。）


保存或还原配置
从保存的文件还原 Intel(R) PROSet II配置

如果已将适配器的高级设置保存至文件，就可用该文件来恢复自定义 VLAN 和分组设置。注意：还原 Intel(R) PROSet II配置并不还原操作系统特定的网络设置，如 IP 地址或协议绑定。

开始之前

还原设置时，设置必须还原到创建这些设置的相同计算机上。此外，该计算机必须安装有与原始保存的配置相同的网络和硬件。例如，在保存配置文件时，计算机连接到一个英特尔千兆位交换器；那么在还原配置时，计算机必须连接到相同的交换器。

保存／还原功能与 Windows NT* 4.0、2000、98SE、Me、和 XP 兼容。

注意：切勿编辑配置文件。修改配置文件将使其不可使用。

要从保存的文件还原适配器设置

1.	从“工具”菜单，单击保存/还原配置。
“保存／还原”对话框出现。

2.	单击还原。
“打开”对话框出现。

3.	浏览到保存配置文件的文件夹并选择该文件。

4.	单击打开。
Intel PROSet II 显示还原的设置。这些设置要到单击“确定”之后才生效。

5.	如有必要，更改适配器的配置。

6.	单击确定以关闭 Intel PROSet II 并应用还原的配置。

参阅：

保存配置


添加适配器至组警告
添加适配器至组

创建组时，确保每个适配器只是一个组的成员。在 Intel(R) PROSet 中创建的组和用其他配置工具创建的组都是如此。将同一个适配器添加到多个组中可能会对组的功能和性能产生负面影响。

•	如果使用 Intel PROSet 创建组，检查“树视图 ”来辨认现有的组成员。

•	如果使用其他配置工具创建的组，在这些工具中检查组和组成员，确保适配器尚未加入组中。

参阅

从组中删除适配器

创建新组


巡航 PROSet II
巡航 Intel(R) PROSet II

Intel(R) PROSet II有三个巡航区域：

•	菜单

•	网络组件树

•	选项卡

从“菜单”，您可以：

•	从“行动”菜单项，设置组或者启用“IP 安全性”。

•	从“工具”菜单项，保存或还原适配器 VLAN 和分组配置。

•	使用联机帮助系统或访问英特尔网站以获得支持。

从“网络部件树”，您可以：

•	单击一个适配器以查看其详细信息和配置设置。

•	右击一个适配器以设置并启用 IPSec。

•	右击一个组以更改组设置或设置 VLAN。

•	右击一个组成员以更改组适配器设置。

从“选项卡”，您可以执行适配器监视和配置任务。

托盘图标

“显示托盘图标”复选框让您在任务栏（靠近时钟）上显示或隐藏 Intel PROSet II托盘图标。要隐藏托盘图标，取消该复选框的选择。

Intel(R) PROSet II托盘图标的更多信息


一般信息

若要查看适配器的一般信息，单击网络部件树 中的适配器。

“一般”选项卡使您能：

•	查阅适配器的基本信息

•	测试电缆功能
NOTE:电缆测试仅对所选适配器可用。

•	识别适配器插槽位置

•	查看额外细节


审阅适配器基本信息

“一般”选项卡包含有关在“网络部件树”中选中的适配器的以下信息。

以太网地址	该适配器的由 12 个十六进制数字组成的节点地址，又称为 MAC 地址。
部件号	该适配器的英特尔部件号。
地址	如使用 IPv4 协议，该适配器的 TCP/IP 地址。 Intel PROSet II目前不显示 IPv6 地址。
网络驱动程序状态	指明是否已为当前选中的适配器加载英特尔网络驱动程序。
网络状态	指明选中的适配器的链接、速度和双工状态。“网络状态”分组框中的字段随适配器而不同。  • 链接 LED：“亮”表示该适配器的电缆连接到有效的集线器或交换器端口。“暗”表示无链接。 • 速度：此处列出的速度（1000、100 或 10）表示该适配器的链接速度。 • 活动 LED：当该适配器连接到活动网络时“闪亮”。“暗”表示无活动或电缆断开。 • 双工：“全双工”表示该适配器同时发送和接收通信。“半双工”表示在任何时刻，该适配器在发送或接收通信（不能同时发送和接收通信）。


设置速度和双工

默认情况下，英特尔适配器自动协商速度和双工设置。如果适配器无法使用自动协商来建立连接，可能需要在该适配器及链接伙伴上手控配置速度和双工设置。例如，如果一台交换器不支持自动协商或者配置了特定的速度和双工设置，您必须手控配置适配器的速度和双工与交换器的设置相匹配。

注意：如果适配器速度和双工配置与链接伙伴的设置不完全匹配，网络连接可能会丢失。

自动协商禁用时，可能的链接速度和双工设置有：

•	10 Mbps 或 100 Mbps 全双工（要求全双工的链接伙伴设置为全双工）。适配器可同时发送和接收数据包。

•	10 Mbps 或 100 Mbps 半双工（要求链接伙伴设置为半双工）。适配器一次执行一项操作，或者发送，或者接收。

欲获得配置速度和双工的信息，单击相应的适配器系列。

•	英特尔(R) PRO/1000 （铜质）
注意：基于光纤的英特尔(R) PRO/1000 适配器以 1000 Mbps、全双工操作。

•	英特尔(R) PRO/10 或 PRO/100


PRO 10/100 链接配置
配置速度和双工英特尔(R) PRO/10 和 PRO/100 适配器

在“网络部件树”中，单击要配置的英特尔(R) PRO/10 或 PRO/100 适配器。

1.	单击高级选项卡。

2.	从“设置”列表，单击链接速度和双工。

3.	在“链接速度和双工”框中，单击与您的适配器及其链接伙伴相应的速度和双工模式。要了解如何辨认链接伙伴的速度和双工模式，参阅链接伙伴文档。

4.	单击确定。

5.	提示时，重新启动计算机。

该适配器即已配置为指定的速度和双工设置。

注意：如果适配器速度和双工配置与连接设备的设置不完全匹配，网络连接可能会丢失，或者适配器性能会受影响。


配置适配器高级功能

要查看适配器的高级功能，选择一种适配器类型：

•	英特尔(R) PRO/1000 台式机

•	英特尔(R) PRO/1000 服务器

•	英特尔(R) PRO/100

•	英特尔(R) PRO/100 VE 和 VM

•	英特尔(R) PRO/10


交换器容错

交换器容错（SFT）允许您将参加组的两个适配器连接到两个交换器。每个适配器各连接到一个交换器：

“交换器容错”可检测到故障发生于：

•	参加组的适配器中的任何一个

•	将参加组的适配器连接到其交换器的任何一条电缆

•	连接到适配器的交换器端口

•	连接到适配器的任何一个交换器

在 SFT 组中，一个适配器是主适配器，另一个是次适配器。在正常操作中，次适配器处于待命状态。它不传输或接收通信。如果主适配器失去连接，次适配器自动取代。

适配器速度	可以混合，例如一个适配器以 100 Mbps 运行，一个以 1000 Mbps 运行。
协议	所有
网络配置	• 每个适配器连接到一个不同的交换器。 • “生成树”必须启用。
参阅：

关于分组

组类型


保存配置至外部文件
保存配置至文件

您可将 Intel(R) PROSet II分组和 VLAN 配置保存到一个文件，并在以后将其还原到 Intel PROSet。注意：保存 Intel(R) PROSet II配置并不保存操作系统特定的网络设置，如 IP 地址或绑定的协议。

保存／还原功能与 Windows NT* 4.0、2000、98SE、Me、和 XP 兼容。

注意:一旦将配置保存至特定文件名后，不能再使用该文件名。每次保存英特尔 PROSet II 配置都必须使用不同的文件名。

要保存 Intel(R) PROSet II配置

1.	从“工具”菜单，单击保存/还原配置。
“保存／还原”对话框出现。

2.	单击保存。
“另存为”对话框出现。

3.	浏览到要保存配置文件的文件夹，再键入一个文件名。

4.	单击保存。

5.	单击确定。

Intel PROSet II配置已保存。

保存配置后，切勿编辑或修改该文件。修改配置文件将使其不可使用。

参阅

还原配置


“测试交换器配置”

通过运行“交换器配置测试”可确认链接伙伴 支持配置的分组模式。例如，如果适配器是“快速 EtherChannel* ”组的成员，Intel(R) PROSet II可验证连接到该适配器的链接伙伴支持“链接聚合”。

欲获得有关每一种组模式的要求的特定信息，参阅关于分组。

警告：运行此测试时，组暂时失去网络连接。

注意:存在以下任何一种情况时，此测试无法检测到错误。

适配器配置	交换器配置
动态 802.3ad	任何
不存在 VLAN 时“链接聚合”模式的分组。	交换器为以下二者之一： • 不属于任何 VLAN • 以标记的 VLAN 配置
存在 VLAN 时“链接聚合”模式的分组。	交换器： • 不属于在该适配器上配置的 VLAN，而且 • 未定义“链接聚合”
要运行“交换器配置测试”

1.	在“网络部件树”中，单击要测试的组。要运行测试,组中必须至少有两个适配器。

2.	在“组配置”选项卡，单击 测试交换器配置。“测试交换器配置”对话框出现。

3.	要继续测试，单击是。如果检测到任何组配置或链接伙伴配置错误，“故障排除”选项卡出现。

注意:由于“生成树协议”（STP）的测试需要很长时间，Intel(R) PROSet II 也许不能准确地指出网络上是否启用了“生成树协议”（STP）。确保交换器已用 STP 配置：

•	对 SFT 组启用

•	对其他所有组模式禁用（portfast）


第三方不承责声明
*其他的产品和公司名称应为其他公司的商标，在此仅用于解释，而对拥有者的利益并无侵权企图。


配置电源管理
配置电源利用

使用“电源节能”选项卡，您可配置适配器的用电。当适配器处于节能状态时，它以 10Mbps 速度　操作。

要支持此功能，适配器必须：

•	配置成自动协商的速度，及

•	连接至能够自动协商速度的链接伙伴

如果适配器被强制以 100Mbps 的速度操作，或者链接伙伴不能以 10Mbps 操作，则该适配器不能启用“电源节能”。

在一些计算机上，节电选项在计算机重新引导后不予保存。如果设置未被保存，“临时电源节能”选项卡上部会显示文本。此设置在所有运行 Windows XP 或 Windows Server 2003 的系统上均不保存。

如果计算机重新引导后设置为更改，上部将显示“电源节能设置”文本。

注意： 启用“电源节能”时，英特尔(R) PRO/100 M 适配器减慢适配器处理周期。此功能使英特尔 PRO/100 M 适配器可进一步减少耗电量。其它英特尔 PRO/100 适配器并不减慢处理周期以节电。

在“电源节能”选项卡上，您可自定义：

•	适配器总用电量。配置总用电量时，只要此设置一直处于启用状态，适配器就保持此设置。当适配器被禁用时，电源状态不保留。

•	待命模式中的用电。当计算机处于待命状态时，适配器自动节电，并协商至 10 Mbps。Intel PROSet II 保留此设置于计算机的重新引导。

•	Windows* XP 中电池操作时的用电。当计算机使用电池时，适配器自动节电，并协商至 10 Mbps。Intel PROSet II 保留此设置于计算机的重新引导。

支持的适配器	英特尔(R) PRO/100 适配器
支持的操作系统	• Windows*  98、2000、XP、Me、和NT：可定义总用电量或待命模式中的用电。 • Windows XP：当定义计算机利用电池操作时的电源用量时
默认	默认情况下，适配器消耗为保持速度和双工设置所需的正常用电量。当适配器节电时，它协商至 10Mbps，减少处理的总通信量。
要配置适配器用电。

1.	在“网络部件树”中，单击要配置其用电量的适配器。
如果适配器支持“电源管理”，则出现“电源节能”选项卡。

2.	要减少总用电量，单击使用低耗电并协商至 10Mbps，再单击应用。适配器在此设置被启用的情况下将始终保持此设置。
要配置适配器使用正常耗电并以默认速度设置运行，单击“临时电源节能”部分中的使用正常耗电模式并以原始速度运行，然后单击应用。

3.	要减少计算机处于待命模式时适配器的耗电量, 单击待命时低耗电。

4.	如果适配器在 Windows XP 计算机上运行，您还可定义计算机使用电池时的“电源节能”设置。要减少计算机使用电池时适配器的耗电量, 单击电池操作时低耗电。

5.	单击确定以应用用电配置。


接收负载平衡

创建了“自适应负载平衡”（ALB）组后，可选择启用或禁用“接收负载平衡”（RLB）。RLB 选项始终可用于：

•	在一个“自适应负载平衡”组的“高级设置”选项卡中

•	使用“分组向导”创建一个 ALB 组时

如果禁用 RLB，只有主适配器接收通信。所有适配器负载平衡外发（Tx）通信。

如果启用 RLB，通信量的分配取决于组成员间速度的差别。

•	在速度相同的组中，所有适配器都传输和发送 IP 通信。主适配器输送非路由的（第 2 层）通信。

•	在速度不同的组中，连接速度最快的成员负载平衡进入的（Rx）IP 通信。所有适配器都负载平衡外发（Tx）IP 通信。主适配器输送非路由的（第 2 层）通信。
注意:一旦启用 RLB，Intel(R) PROSet II 将自动选择一个“首选主适配器Adapter。可用通过指定适配器为主适配器或次适配器 来覆盖默认选择。

参阅：

关于分组

创建新组


PRO/100 VE 和 VM 适配器的高级设置

“高级”选项卡中列出的设置让您可自定义适配器如何处理缓冲区、电源管理及其他功能。下列功能不一定全有，这取决于您运行的操作系统及安装的特定适配器。

高级设置

适应性帧间距调整

补偿网络上过多的以太网数据包碰撞。默认设置为 0，即禁用此设置。

建议设置（1）可动态适应网络通信条件，对大多数计算机和网络是最佳设置。只有当设置值为 1 时此动态模式才活动。然而，在一些少见场合，手控设置间距值可能会获得更好性能。设置一个值即强制在数据包之间保持静态间隔。

增大此值即增加被传输的数据包之间的延迟。

支持的适配器	所有
默认	0: 禁用
范围	0-255

适应性链接响应

当适配器的电缆连接断开时，跳过要求网络连接的启动常规，从而加快系统启动过程。这将显著减少计算机启动所需的时间量。

如果“英特尔以太网控制器”的“适应性链接响应”被启用，而网络电缆未连接至 RJ-45 端口，则网络连接将被禁用。“设备管理器”中的网络连接旁会出现一个黄颜色的警告图标。

若要重新启用网络连接，将网络电缆连接到 RJ-45 端口上，然后重新启动计算机。

支持的适配器	仅为便携式产品并非每一种型号的适配器都具备。
默认	关
推荐	开
范围	开、关
注意:当系统中有一个无线适配器活动时，“适应性链路响应”(ALR) 无功能。

接合缓冲区

通过自定义“接合缓冲区”的数目来优化传输性能。“接合缓冲区”使适配器能将数据片断连接起来然后再作为数据包发送。

“接合缓冲区”设置必须配置成与“传输描述符”协作。“接合缓冲区”设置应当是“传输描述符”的 30 - 50%。如果未将“接合缓冲区”设置修改来配合“传输描述符”设置，传输性能也许不能提高。

在 Windows 4.0 计算机上，“接合缓冲区”设置显著提高传输性能。在 Windows 98 和 Windows 2000 计算机上，它也提高传输性能。

默认	8
建议值	8
范围	1-32
本地管理的地址

覆盖适配器的 MAC 地址。要输入新的网络地址，在“数值”框中键入 12 个十六进制数字。

默认	无
范围	0000 0000 0001 - FFFF FFFF FFFD 例外： • 不要使用多点传输地址（高位字节的最低位 = 1）。  • 不要使用全 0 或全 F。
Windows 98SE 用户:

如果在使用手动分配的地址以后要使用默认地址，进行以下操作之一：

•	在“网络属性”对话框的高级选项卡中，选择本地管理的地址并将其值更改为 0。单击“确定”以应用设置。

•	在 Intel PROSet II 中，单击高级选项卡，然后单击还原默认值或清除“值”字段中的所有字符。单击确定应用设置。

PCI 总线效率

使适配器或者使用最好的数据包传输方法，或者始终强制数据包接合。

•	禁用“PCI 总线效率”时，适配器使用能提供最好的可能性能的传输方法。如果接合数据包能提供最好的传输性能，适配器会自动接合数据包。

•	启用“PCI 总线效率”时，适配器强制数据包接合。

如果数据包传输性能无问题，将“PCI 总线效率”设为“禁用”。如果欠载运行数高，或者“PCI 总线”表现出性能问题，将此值设为“启用”。

默认	禁用
范围	启用、禁用

接收缓存块

指定在将数据复制到协议内存中时，驱动程序使用的缓冲区数。

在网络负载高的情况下，增加接收缓冲区数可提高性能。与此同时，这也增加驱动程序使用的系统内存量。在另一些情况下，修改此值可能会损害系统性能。使用风险，自己承担。

默认	48
建议值	• Windows 98、Windows Me、Windows 2000、和 Windows XP 中的单一适配器： 48 • Windows NT 4.0 中的单一适配器： 32 • 成组的适配器： 250
范围	8-1024
重新传输帧间距调整

增大帧重新传输之间的延迟。虽然存在一种内置的以太网算法供适配器用来在碰撞后重新传输帧，但当网络上碰撞数极大时，增大延迟时间可改善网络性能。

支持的适配器	所有
默认	6
范围	6-15

传输控制块

定义“传输控制块”的数目。“传输控制块”是数据片断，使适配器能追踪系统内存中的传输数据包。每个传输数据包需要一个或多个“传输控制块”，这取决于数据包的大小。

如果您注意到传输性能可能有问题，可考虑增大“传输控制块”的数目。虽然增大“传输控制块”的数目可提高传输性能，“控制块”确实消耗系统内存。如果传输性能不成问题，使用建议值 32。

默认	16
建议值	32
范围	8-64
唤醒链接更改

在网络连接与处于待命状态的计算机建立链接时唤醒此计算机。您可以启用此功能，禁用此功能，或让操作系统使用其默认值。

支持的操作系统	Windows 9x、Windows 2000、Windows XP
范围	禁用，强制，依赖 OS
默认	禁用
唤醒设置

这些设置是指由操作系统或Intel(R) PROSet II 激活的功能。取决于您使用的 Windows 版本，这些功能的行为各异，或者完全不支持。

•	以下 Windows 版本确实支持“唤醒设置”：Windows 98SE、Windows Me、Windows 2000、Windows XP。

•	以下 Windows 版本不支持“唤醒设置”： Windows 98 零售版本、和 Windows NT 4.0。

注意:只有英特尔(R) PRO/100+ 管理和服务器适配器及英特尔(R) PRO/100 S 适配器支持“唤醒”设置。

在操作系统中启用“唤醒”设置

下列类型的“唤醒”数据包要求操作系统启用“唤醒”设置：

•	ARP 唤醒

•	定向数据包唤醒

•	NBT 唤醒

为使适配器能响应这些类型的“唤醒”数据包，必须启用操作系统以使用“唤醒”设置：要启用“唤醒”设置，巡航到“设备管理器”并启用选项允许此设备将计算机从待命状态唤醒。要找到此选项：

1.	单击开始 > 控制面板。“控制面板”窗口打开。

2.	双击系统。“系统”对话框出现。

3.	单击硬件选项卡，然后单击设备管理器按钮。设备管理器窗口打开。

4.	双击要启用“唤醒”设置的适配器。“属性”对话框出现。

5.	单击电源管理选项卡。

6.	单击允许此设备将计算机从待命状态唤醒以启用该适配器的“唤醒”设置。

可用设置

以下“唤醒设置”在英特尔 PROSet II 上可用：

设置	说明
禁用	适配器将不使用唤醒设置。
魔包唤醒	使适配器响应接收到的“魔包”而唤醒。“魔包”是一种数据包，它包含接收适配器的以太网地址的连续 16 份副本。配置此功能时，Intel PROSet II 覆盖操作系统中此功能的值。
定向数据包唤醒	使适配器在接收到“定向数据包”时唤醒。“定向数据包”是发送到该适配器的 MAC 地址的单点传送数据包。  此协议必须在启动程序中启用这一唤醒方法。取消此功能将指示启动程序忽略所有启用此唤醒方法的协议要求。
唤醒魔包和定向数据包	启用适配器在接收到“魔包”或定向数据包时唤醒。
控制操作系统	让操作系统对唤醒设置有完全控制。

注意:如果一个适配器配置有多个 IP 地址，操作系统可能会向所有被配置的地址要求 ARP 类型唤醒。适配器将仅在对向列表查询第一个 IP 地址的 ARP 数据包作出响应时被唤醒。

注意:唤醒设置并不具有将机器从关机状态（S5）中唤醒的能力。这一状态由也在“高级”选项卡中的“启用 PME”设置控制。即使唤醒设置被禁用，从 S5 中唤醒的能力取决于“启用 PME”的设置。

只要适配器驱动程序被启用，PME 设置就有效。一旦驱动程序被禁用，设备将返回到其硬件默认值，这也许会让计算机从关闭状态中被唤醒。


组类型

Intel(R) PROSet II使您能够配置下列组：

•	适配器容错（AFT）

•	交换器容错（SFT）

•	自适应负载平衡（ALB）。包括接收负载平衡（RLB）。

•	FEC* / LA / 802.3ad:静态

•	GEC* / LA / 802.3ad:静态

•	IEEE 802.3ad：Dynamic

适配器容错

功能	• 故障恢复 提供适配器的自动冗余。如果主适配器发生故障，次适配器取而代之。
网络配置	• 所有适配器必须连接至同一个交换器。 • “生成树”必须禁用。 • 所有类型的交换器都受支持。
交换器容错

功能	• 故障恢复 当两个适配器连接不同的交换器时，在它们之间建立故障恢复关系。
网络配置	• 每个适配器连接到一个不同的交换器。 • “生成树”必须启用。
自适应负载平衡daptive Load Balancing  (ALB)

功能	• 故障恢复 • 传输负载平衡 • IP 通信的接收负载平衡（RLB）（可选）
网络配置	• 所有适配器必须连接至同一个交换器。 • 所有类型的交换器都受支持。

FEC/ LA/ 802.3ad:静态

功能	• 故障恢复 • 传输负载平衡 • 接收负载平衡
网络配置	• 所有适配器必须以 100MB 的速度运行 • 所有适配器必须连接至同一个交换器。 • 必须与能够处理“链接聚合”的交换器一起使用。 • 使用 PAgP 协议的 Cisco FEC 能力交换器 • 具有“链接聚合”能力的英特尔 Express(R) 交换器 • 具有静态 802.3ad 能力的其他交换器
GEC/ LA/ 802.3ad：静态

功能	• 故障恢复 • 传输负载平衡 • 接收负载平衡
网络配置	• 所有适配器必须以 1000MB 的速度运行 • 所有适配器必须连接至同一个交换器。 • 必须与能够处理“链接聚合”的交换器一起使用。 • 使用 PAgP 协议的 Cisco GEC 能力交换器 • 具有“链接聚合”能力的英特尔 Express 交换器 • 具有静态 802.3ad 能力的其他交换器
IEEE 802.3ad：动态

功能	• 故障恢复 • 传输负载平衡 • 接收负载平衡
网络配置	• 组成员可以不同速度运行 • 所有适配器必须连接至同一个交换器。 • 与适配器连接的交换器必须全面支持 IEEE 802.3ad 标准。
参阅：

关于分组


诊断日志
设置诊断日志

Intel PROSet II将来自诊断测试和发送方/响应方测试的信息保存至诊断日志。

配置日志

1.	打开“注册表编辑器”。单击开始 > 运行。在“打开”框中，键入regedit。
打开“注册表编辑器”。

2.	巡航至HKLM\\SOFTWARE\\Intel\\NETWORK_SERVICES\\NMS\\DiagnosticsLogInformation 注册表主键。

3.	修改注册表参数。

任务	名称	默认值	可能值
启用或禁用诊断日志记录	启用	1: 启用	1: 启用 0: 禁用
日志文件位置	FilePath	System32	系统中任何有效路径
定义英特尔 PROSet II 是保留还是删除日志中的现有信息	FileAppend	1: 启用	1: 增添到现有日志的信息中 0: 每次用户运行诊断程序或发送方响应方测试时，删除现有信息
设置日志文件最大大小，以字节为单位	MaxFileSize	36 kb	日志可容纳的信息的字节数。
4.	完成对日志配置的更改后，关闭“注册表编辑器”。


诊断程序：概述
诊断程序概述

Intel(R) PROSet II 提供三种类型的诊断测试。

•	诊断测试提供对适配器状况的基本分析。运行基本诊断测试时，Intel PROSet II 检查 I/O 冲突、内存损坏、EEPROM 可操作性、传输和接收功能以及链接。

•	电缆测试 提供关于电缆长度、极性和其他电缆适性的信息。

•	发送方响应方测试让您分析适配器在网络上的功能。这是一项比较高级的测试，要求两台计算机才能运行。

测试结果出现于 Intel PROSet II 中。此外，Intel PROSet II 将诊断测试和发送方响应方测试的结果保存至诊断日志文件。参阅设置诊断日志 以获得更多信息。


适配器规格

控制器	板 ID 号	产品名称 （连接器）	英特尔 部件号
82545EM	A92165-xxx	PRO/1000 MT 服务器适配器	PWLA8490MT
82546EB	A92111-xxx	PRO/1000 MT 双端口服务器适配器	PWLA8492MT
82545EM	A91622-xxx	PRO/1000 MF 服务器适配器	PWLA8490MF
82545EM	A91624-xxx	PRO/1000 MF 服务器适配器 (LX)	PWLA8490LX
82546EB	A91620-xxx	PRO/1000 MF 双端口服务器适配器	PWLA8492MF
82540	A78408-xxx	PRO/1000 MT 台式机适配器	PWLA8390MT
82544 GC	A62947-xxx	PRO/1000 T 台式机	PWLA8390T
82544 EI	A50484-xxx	PRO/1000 XF 服务器适配器	PWLA8490XF
82544 EI	A73668-xxx	PRO/1000 XT 低型 PCI 服务器适配器	PWLA8490XTL
82544 EI	A51580-xxx	PRO/1000 XT 服务器适配器	PWLA8490XT
82543 GC	A19845-xxx A33948-xxx	PRO/1000 X 服务器适配器	PWLA8490T
82543 GC	738640-xxx A38888-xxx	PRO/1000 F 千兆位服务器适配器	PWLA8490SX
82542	700262-xxx 717037-xxx	PRO/1000 千兆位服务器适配器	PWLA8490
82562	A19716-xxx	PRO/100 VE 台式机适配器	CNLA6000
82550	A78921-xxx	PRO/100 M 台式机适配器	A69928-01
82550	751767-xxx	PRO/100 S 台式机 (TP)	PILA 8460C3
82550	752438-xxx	PRO/100 S 服务器 (TP)	PILA8470C3
82550	A56831-xxx	PRO/100 S 双端口服务器适配器	PILA8472C3
82559	741462-xxx	PRO/100+ PCI (TP)	PILA8460BN
82559	721383-xxx	PRO/100+ PCI 管理适配器 (TP)	PILA8460B
82559	748566-xxx	PRO/100 S 管理 (TP)	PILA8464BUS
82559	748564-xxx	PRO/100 S 管理 (TP)	PILA8464B
82559	742252-xxx	InBusiness(TM) 10/100 适配器	SA101TX
82559	352509-xxx 661949-xxx 667280-xxx 678400-xxx	EtherExpress(TM) PRO/100B PCI 适配器 (TP)	PILA8465B
82559	352433-xxx	PRO/100B PCI T4 (TP)	PILA8475B
82559	351360	PRO/100 EISA (TP)	EILA8265
82559	351361-xxx	PRO/100 PCI (TP)	PILA8465
82559	651538-xxx	PRO/100 ISA (TP)	PCLA8560
82559	670666-xxx	PRO/100 便携式 PC 卡 (TP)	MBLA1600
82559	670667-xxx	PRO/100 便携式 CardBus (TP)	MBLA3200
82559	687755-xxx	PRO/100 便携式 LAN+Modem56 PC 卡 (TP)	MBLA1656
82559	748568-xxx	PRO/100 S 服务器 (TP)	PILA8474BUS
82559	748565-xxx	PRO/100 S 服务器 (TP)	PILA8474B
82558	668081-xxx 689661-xxx 722762-xxx	PRO/100+ PCI (TP)	PILA8460
82558	691334-xxx	PRO/100+ PCI 管理适配器	PILA8900
82558	701738-xxx	PRO/100+ PCI 管理适配器 (TP)	PILA8461
82558	714303-xxx 711269-xxx	PRO/100+ 双端口服务器适配器	PILA8472
82559	729757-xxx	PRO/100+ 服务器适配器 (TP)	PILA8470B
82558	710550-xxx	PRO/100+ PCI 服务器适配器 (TP)	PILA8470


FEC
FEC* /LA/802.3ad:静态

“快速 EtherChannel/链接聚合”组通过以下方式增加吞吐量：

•	适配器配置。增加组成员数可增加吞吐量。一个组可以由多达八个适配器组成。每台服务器可带多达四个组运行。

•	通信量分析。该软件不断地分析每一个组成员的传输负载，然后按需要平衡各适配器的负载。交换器负载平衡接收通信。

此外，FEC 组还提供容错。当组中的一个适配器发生故障，第二个适配器取而代之。

“链接聚合”组与以下各项兼容：

适配器速度	所有适配器必须以相同速度运行。
网络配置	• 所有适配器必须以 100MB 的速度运行 • 所有适配器必须连接至同一个交换器。 • 必须与能够处理“链接聚合”的交换器一起使用。 • 使用 PAgP 协议的 Cisco FEC 能力交换器 • 具有“链接聚合”能力的英特尔 Express(R) 交换器 • 具有静态 802.3ad 能力的其他交换器
协议	所有

参阅：

关于分组

组类型


GEC
GEC* /LA/802.3ad:静态

“千兆位 EtherChannel/链接聚合”组通过以下方式增加吞吐量：

•	适配器配置。增加组成员数可增加吞吐量。一个组可以由多达八个适配器组成。每台服务器可带多达四个组运行。

•	通信量分析。该软件不断地分析每一个组成员的传输负载，然后按需要平衡各适配器的负载。交换器负载平衡接收通信。

此外，GEC 组还提供容错。当组中的一个适配器发生故障，第二个适配器取而代之。

“链接聚合”组与以下各项兼容：

适配器速度	所有适配器必须以相同速度运行。
网络配置	• 所有适配器必须以 100MB 的速度运行 • 所有适配器必须连接至同一个交换器。 • 必须与能够处理“链接聚合”的交换器一起使用。 • 使用 PAgP 协议的 Cisco GEC 能力交换器 • 具有“链接聚合”能力的英特尔 Express(R) 交换器 • 具有静态 802.3ad 能力的其他交换器
协议	所有

参阅：

关于分组

组类型


禁用网络适配器电源管理

1. 在 Windows 桌面，右击“我的电脑”。

2. 单击属性。

3. 单击设备管理器选项卡。

4. 双击网络适配器图标。

5. 双击英特尔网络适配器。

6. 如果看到“电源管理”选项卡，单击该选项卡并确认
允许计算机关闭此设备以节省电源
复选框未选中。

7. 单击确定。现在可以运行诊断程序了。

运行诊断程序之后，可选中步骤 6 中的复选框来恢复“电源管理”功能。